목표

Cisco SG350-28P 28-Port Gigabit Power over Ethernet(PoE)Managed Switch는 독립형 스위치로서 기가비트 이더넷 포트 24/28개와 기가비트 이더넷 포트 4/28(2 SFP + 2 Combo) 4개를 제공합니다.이 제품은 완전한 유선 속도 성능을 갖춘 캐리어 이더넷 및 SME(Small-Medium Enterprise) 애플리케이션을 위한 차세대 고도로 통합된 패킷 프로세서와 함께 제공됩니다.

이 문서에서는 SG350-28P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch의 기능을 살펴봅니다.

적용 가능한 디바이스

- SG350-28P

소프트웨어 버전

- 2.1.0.63

SG350-28P 기능

제품 기능

- 링크 플랩 방지

- 100M 또는 1000M SFP(Small Form-Factor Pluggable) 모듈을 자동 감지하고 정확한 속도를 자동 구성합니다.

- SFP 포트의 속도를 수동으로 구성할 수 있습니다.

- 다음을 허용하는 USB 포트:

- 구성 파일 백업

- 새 이미지 또는 구성 파일 로드

- QoS(Quality of Service)

이그레스 정책

- 이그레스 ACL

- 2등급 3색(2R3C)

- 포트 모니터/스위치 포트 분석기(SPAN)

- 7-세션 SPAN

- 정책 기반 플로우 미러링

- 스위치 관리

- CLI(Command Line Interface) 출력 수정자

- Bonjour IPv6 지원

- 웹 기반 유틸리티

- 검색

- 마법사:ACL(Access Control List)

- 저장 아이콘

- Syslog 팝업

- 기술 지원 표시

- 트래픽 모니터링

- 카운터 기록/카운터 그래프

- SFLOW v5

- 패킷 프로세서 -  AlleyCat3:98DX3235(GE), 98DX1235(FE)

- 임베디드 CPU - Marvell MSIS /400Mhz

- PHY-

- 88E1680  - 통합  8진수 10/100/1000Mbps 에너지 효율 이더넷 트랜시버

- 88E3680  -  통합 8진수 10/100Mbps 에너지 효율 이더넷 트랜시버

- 88E1543 -   콤보 포트 지원

- DRAM - 512MB(DDR3)

- 플래시 - 256MB NAND 플래시

- 프로토콜 기반 VLAN(Virtual Local Area Network)

- IP 서브넷 기반 VLAN

- 로깅 집계가 기본적으로 비활성화됨

포트

- PoE(Power over Ethernet) 지원

- 60W PoE

- PoE LLDP(Link Layer Discovery Protocol), Cisco CDP(Discovery Protocol) 지원(전력 협상)

- PD 포트 지원(PD70224 + PD70211)

- 새로운 PoE 칩셋을 사용하면 장치가 전원 클라이언트로 작동하고 특정 전력 소비를 요청할 수 있습니다.

- AC3(Network ASIC)에 내장된 PoE 컨트롤러를 통해 Network-ASIC와 PoE 칩 간의 통신 속도가 빨라집니다.

- 4포트 AF/AT(포트 1-2, 13-14)

- RJ45 인터페이스 1개와 Mini-GBIC(SFP) 인터페이스 1개로 구성된 콤보 포트 2개

- 나머지 포트는 PSE(Power Sourcing Equipment)입니다.AF/AT

- PSE 포트 지원:24개 포트

- 최대 12개의 동시 포트(15.4 전체 지원)

- 장치 관리 및 디버그용 콘솔/터미널 포트(RJ45)

- 8개 데이터 비트의 비동기 데이터

- 원스톱 비트

- 패리티 없음

- 기본 전송 속도: 115200bps51H4FP1E51H4FP1E

- USB 2.0 포트 지원

- 읽기/쓰기용 FAT32

- 읽기 전용 NTFS

단추

- 재설정 버튼

LED 표시

포트

함수

LED 이름

LED 동작

LED 참조

시스템

시스템

(듀얼 컬러 LED)

시스템

녹색

- 꺼짐 -  시스템  꺼짐

- 녹색 -  시스템이 켜져 있고 준비됨

- 녹색으로 깜박임 -  부팅/시스템 자체 테스트 또는 IP 주소 획득

황색

- 황색으로 깜박임 -  HW 장애가 감지되었습니다.

RJ45 포트

링크/동작 및 PoE

왼쪽 LED

링크/법률

녹색

- 꺼짐 -  링크가  탐지되지 않음

- ON - 링크가 탐지됨

- 녹색 깜박임 - Rx/Tx 데이터

오른쪽 LED

PoE

황색

- 꺼짐 -  PD가  탐지되지 않음

- 황색 -  PD에서  802.3af/802.3af 감지됨

- 주황색으로 깜박임 -   협상

콤보 포트

링크/동작 및 속도

SFP 포트는 RJ45와 공유

왼쪽 LED

링크/법률

녹색

- 꺼짐 -  링크가  탐지되지 않음

- 켜짐 -   링크가 탐지됨

- 녹색 깜박임 -  Rx/TX  데이터

오른쪽 LED 속도

녹색

- 꺼짐 -   10M/100M 링크가 탐지되었거나 링크가 없음

- 녹색 -  1000M  링크가 탐지됨

SFP 포트

전용 Mini-GBIC 포트

왼쪽 LED

링크/법률

녹색

- 꺼짐 -  링크가  탐지되지 않음

- 켜짐 -   링크가 탐지됨

- 녹색 깜박임 -  Rx/TX  데이터

오른쪽 LED

링크/법률

녹색

- 꺼짐 - 링크가 탐지되지 않음

- 켜짐 -   링크가 탐지됨

- 녹색 깜박임 -  Rx/TX  데이터