목표

이 문서에서는 Sx350, SG350X 또는 SG550X Series 스위치에서 VLAN(Virtual Local Area Network) 인터페이스 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

소개

VLAN을 사용하면 LAN(Local Area Network)을 서로 다른 브로드캐스트 도메인으로 논리적으로 분할할 수 있습니다.네트워크에서 민감한 데이터를 브로드캐스트할 수 있는 시나리오에서는 특정 VLAN에 브로드캐스트를 지정하여 보안을 강화하기 위해 VLAN을 생성할 수 있습니다.VLAN에 속하는 사용자만 해당 VLAN의 데이터에 액세스하고 조작할 수 있습니다.또한 VLAN을 사용하여 불필요한 대상으로 브로드캐스트 및 멀티캐스트를 보낼 필요가 없으므로 성능을 높일 수 있습니다.

VLAN을 생성할 수 있지만, VLAN이 하나 이상의 포트에 수동으로 또는 동적으로 연결될 때까지 이 작업은 적용되지 않습니다.포트는 항상 하나 이상의 VLAN에 속해야 합니다.

각 VLAN은 1~4094의 값을 갖는 고유한 VID(VLAN ID)로 구성해야 합니다.디바이스는 Discard VLAN으로 VID 4095를 예약합니다.Discard VLAN으로 분류된 모든 패킷은 인그레스(ingress)에서 삭제되며 포트로 전달되지 않습니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- SX350 시리즈 | 2.3.5.63(최신 다운로드)

- SG350X 시리즈 | 2.3.5.63(최신 다운로드)

- SX550X 시리즈 | 2.3.5.63(최신 다운로드)

스위치에서 VLAN 인터페이스 설정 구성

아래 단계를 진행하기 전에 스위치에 VLAN이 구성되었는지 확인하십시오.스위치에서 VLAN 설정을 구성하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하여 지침을 확인하십시오.

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Display Mode 드롭다운 목록에서 Advanced(고급)를 선택합니다.

2단계. VLAN Management(VLAN 관리) > Interface Settings(인터페이스 설정)를 선택합니다.

참고:사용 가능한 메뉴 옵션은 사용 중인 스위치에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 SG350X 스위치가 사용됩니다.

3단계. 서비스 공급자 S-VLAN(Virtual Local Area Network) 태그에 사용된 이더넷 유형을 전역적으로 구성하려면 다음 옵션 중에서 선택합니다.

- Dot1q - 0x8100(802.1q VLAN 태그) 값은 VLAN 태그에서 이더넷 태그로 사용됩니다.

- Dot1ad - 0x88a8(802.1ad VLAN 태그)의 값은 VLAN 태그에서 이더넷 태그로 사용됩니다.

- 9100 - 0x9100 값은 VLAN 태그에서 이더넷 태그로 사용됩니다.

- 9200 - 0x9200 값은 VLAN 태그에서 이더넷 태그로 사용됩니다.

참고:이 예에서는 Dot1q - 8100이 선택됩니다.

컨피그레이션은 모든 네트워크 노드 인터페이스(NNI)에 적용됩니다. 모든 비에지 인터페이스는 NNI로 간주됩니다.에지 인터페이스는 다음 모드 중 하나를 가진 인터페이스입니다.

- 고객

- VLAN 매핑 터널

- VLAN 매핑 터널 일대일

참고:스위치에서 VLAN 매핑을 구성하는 방법에 대한 지침은 여기를 클릭하십시오.

4단계. 적용을 클릭합니다.

5단계. Interface Type 드롭다운 목록에서 인터페이스를 선택합니다.

- Port(포트) - Interface Type(인터페이스 유형) 드롭다운 목록에서 단일 포트만 선택해야 하는 경우 Port(포트)를 선택합니다.

- LAG - Interface Type 드롭다운 목록에서 구성할 LAG를 선택합니다.이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

참고:이 예에서는 장치 1의 포트가 선택됩니다.

6단계. Go(이동)를 클릭하여 인터페이스에 포트 또는 LAG의 목록을 표시합니다.

7단계. 수정할 포트 또는 LAG의 라디오 버튼을 클릭합니다.

참고:이 예에서는 GE2가 선택됩니다.

8단계. 페이지를 아래로 스크롤한 다음 편집을 클릭합니다.

9단계. (선택 사항) 원하는 인터페이스에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

- Port(포트) - Unit/Slot(유닛/슬롯) 및 Port(포트) 드롭다운 목록에서 구성할 포트를 선택합니다.이는 선택한 단일 포트에 영향을 줍니다.

- LAG - LAG 드롭다운 목록에서 구성할 LAG를 선택합니다.이는 LAG 컨피그레이션에 정의된 포트 그룹에 영향을 미칩니다.

참고:이 예에서는 유닛 1의 포트 GE2가 선택됩니다.

10단계. 원하는 스위치 포트 모드의 라디오 버튼을 클릭합니다.

- 레이어 2 - 미디어에서 전송되기 전에 물리적 레이어(레이어 1)와 데이터 프레임 방식을 제어하는 프로토콜을 포함하는 데이터 링크 레이어입니다.LAN에서 두 세그먼트 사이의 프레임에서 데이터를 필터링하고 전달하는 레이어 2 기능을 브리징이라고 합니다.

- 레이어 3 - 네트워크 레이어는 주로 논리적 인터네트워크 경로를 통해 패킷에서 데이터를 라우팅하는 역할을 합니다.논리적 레이어 3 VLAN 인터페이스는 라우팅 및 브리징의 기능을 통합합니다.

참고:이 예에서는 레이어 2가 선택됩니다.

11단계. 인터페이스에 대해 원하는 VLAN 모드에 해당하는 옵션을 선택합니다.

- 액세스 - 인터페이스는 단일 VLAN의 태그 없는 멤버입니다.이 옵션을 선택한 경우 18단계로 건너뜁니다.

- 트렁크 - 인터페이스는 최대 하나의 VLAN의 태그 없는 멤버이며 하나 이상의 VLAN의 태그 지정된 멤버입니다.이 옵션을 선택한 경우 18단계로 건너뜁니다.

- 일반 - 인터페이스는 하나 이상의 VLAN의 태그 지정되거나 태그가 지정되지 않은 멤버일 수 있습니다.

- 고객 - 인터페이스가 Q-in-Q 모드입니다.이를 통해 링크 파트너는 사업자 네트워크 전체에서 자체 VLAN 배치를 사용할 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 18단계로 건너뜁니다.

- Private VLAN-Host - 이 옵션은 인터페이스를 격리 또는 커뮤니티로 설정합니다.그런 다음 Secondary VLAN - Host 영역에서 격리 또는 커뮤니티 VLAN을 선택할 수 있습니다.

- 프라이빗 VLAN-프로미스큐어스 - 이 옵션은 인터페이스를 프로미스큐어스로 설정합니다.

참고:이 예에서는 프라이빗 VLAN - 호스트가 선택됩니다.

12단계(선택 사항) S-VLAN 태그로 사용되는 이더넷 유형의 전역 컨피그레이션을 변경하려면 다음 옵션 중에서 선택합니다.

- Dot1q-8100 - 0x8100(802.1q VLAN 태그) 값은 VLAN 태그에서 이더넷 태그로 사용됩니다.

- Dot1ad-88a8 - 0x88a8(802.1ad VLAN 태그)의 값은 VLAN 태그에서 이더넷 태그로 사용됩니다.

- 9100 - 0x9100 값은 VLAN 태그에서 이더넷 태그로 사용됩니다.

- 9200 - 0x9200 값은 VLAN 태그에서 이더넷 태그로 사용됩니다.

참고:이 예에서는 Ethertype 전역 컨피그레이션이 유지됩니다.

13단계(선택 사항) 인터페이스에서 받을 수 있는 원하는 프레임 유형에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.이 프레임 유형이 아닌 프레임은 인그레스(ingress)에서 삭제됩니다.

- Admit All(모두 허용) - 인터페이스에서 모든 유형의 프레임(태그 없음, 태그 지정 및 우선 순위 태그 지정 프레임)을 허용합니다.

- Admit Tagged Only(태그가 지정된 것만 허용) - 인터페이스에서 태그가 지정된 프레임만 허용합니다.

- Admit Untagged Only(태그가 지정되지 않은 것만 허용) - 인터페이스에서 태그가 지정되지 않은 우선 순위 태그된 프레임만 허용합니다.

참고:이 예에서는 Admit Tagged Only(태그된 항목만 허용)가 클릭됩니다.

14단계. (선택 사항) Enable(활성화)을 선택하여 인터페이스에서 인그레스 필터링을 활성화합니다.인그레스(ingress) 필터링이 활성화된 경우 인터페이스는 인터페이스가 멤버가 아닌 VLAN으로 분류된 모든 수신 프레임을 버립니다.

참고:인그레스 필터링은 액세스 포트 및 트렁크 포트에서 항상 활성화됩니다.

15단계. (선택 사항) Private VLAN 드롭다운 목록에서 기본 VLAN을 선택합니다.기본 VLAN은 프로미스큐어스 포트에서 격리된 포트 및 커뮤니티 포트로의 레이어 2 연결을 허용하는 데 사용됩니다.

참고:또는 인터페이스가 프라이빗 VLAN 모드가 아닌 경우 None을 선택할 수 있습니다.None(없음)을 선택한 경우 18단계로 건너뜁니다.

16단계(선택 사항) 단일 보조 VLAN만 필요한 호스트에 대해 격리된 VLAN 또는 커뮤니티 VLAN을 선택합니다.

참고:Secondary VLAN - Host(보조 VLAN - 호스트) 드롭다운 목록은 11단계에서 Private VLAN - Host(프라이빗 VLAN - 호스트)를 클릭한 경우에만 사용할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 VLAN 20(I)이 선택됩니다.

17단계(선택 사항) 프로미스큐어스 포트의 경우 Available Secondary VLANs(사용 가능한 보조 VLAN)에서 일반 패킷 전달에 필요한 모든 보조 VLAN을 선택한 다음 > 버튼을 클릭합니다.프로미스큐어스 및 트렁크 포트는 여러 VLAN의 멤버일 수 있습니다.

참고:이러한 영역은 11단계에서 프라이빗 VLAN - 프로미스큐어스를 클릭한 경우에만 사용할 수 있습니다.

참고:이 예에서 VLAN 20(I)은 Selected Secondary VLANs(선택된 보조 VLAN) 영역으로 이동합니다.

18단계. 적용을 클릭한 다음 닫기를 클릭합니다.

19단계(선택 사항) 설정을 시작 구성 파일에 저장하려면 Save를 클릭합니다.

이제 Sx350, SG350X 또는 Sx550X Series 스위치에 VLAN 인터페이스 설정을 구성했습니다.

유용한 기타 링크

- 스위치의 VLAN(Virtual Local Area Network) 설정에 포트 구성

- 스위치에서 인터페이스의 포트 VLAN(Virtual Local Area Network) 구성원 구성

- 스위치에서 VLAN(Private Virtual Local Area Network) 설정 구성

- CLI를 통해 스위치에서 VLAN에 포트 설정 구성

- CLI를 통해 스위치에 사설 VLAN 구성원 설정 구성

- 모든 스위치 관련 기사 링크가 포함된 제품 페이지