목표

Cisco Small Business Series 스위치를 사용하면 광 케이블을 연결하기 위해 해당 옵티컬 모듈에 SFP(Small Form-factor Pluggable) 트랜시버를 연결할 수 있습니다.트랜시버와 광섬유 케이블이 스위치 광 모듈에 제대로 연결되면 웹 기반 유틸리티의 Optical Module Status(광 모듈 상태) 페이지는 광 연결에 대한 현재 정보를 제공하며, 이를 통해 이 연결을 관리할 수 있습니다.또한 장애가 발생할 경우 옵티컬 모듈 상태 정보로 이 연결을 해결할 수 있습니다.

다음 GE SFP(1000Mbps) 트랜시버가 지원됩니다.

- MGBBX1:1000BASE-BX-20U SFP 트랜시버, 단일 모드 파이버, 1310nm 파장용, 최대 40km 지원

- MGBLH1:1000BASE-LH SFP 트랜시버, 싱글 모드 파이버, 1310nm 파장용, 최대 40km 지원

- MGBLX1:1000BASE-LX SFP 트랜시버, 싱글 모드 파이버, 1310nm 파장용, 최대 10km 지원

- MGBSX1:1000BASE-SX SFP 트랜시버, 멀티 모드 파이버, 850nm 파장용, 최대 550m 지원

- MGBT1:카테고리 5 구리 와이어의 1000BASE-T SFP 트랜시버로 최대 100m 지원

다음 XG SFP+(10,000Mbps) 트랜시버가 지원됩니다.

- Cisco SFP-10GSR

- Cisco SFP-10GLRM

- Cisco SFP-10GLR

다음 XG 패시브 케이블 또는 Twinaxial 케이블/Direct Attach Copper(Twinax /DAC)가 지원됩니다.

- Cisco SFP-H10GCU1m

- Cisco SFP-H10GCU3m

- Cisco SFP-H10GCU5m

이 문서에서는 스위치의 Optical Module Status(광 모듈 상태)를 보는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX250 시리즈

- SX350 시리즈

- SG350X 시리즈

- SX550X 시리즈

소프트웨어 버전

- 2.2.8.04 — SX250, SX350, SG350X, SX550X

스위치의 옵티컬 모듈 상태 보기

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 Status and Statistics > Diagnostics > Optical Module Status를 선택합니다.

참고:이 예에서는 SG350X-48MP 스위치가 사용됩니다.

2단계. Filter(필터) 드롭다운 목록에서 스위치를 선택합니다.

참고:이 옵션은 Sx250 Series 스위치에서는 사용할 수 없습니다.

참고:이 예에서는 Port of Unit 1이 선택됩니다.

3단계. 이동을 클릭합니다.

Optical Module Status Table(옵티컬 모듈 상태 테이블)에는 다음 정보가 표시됩니다.

- 포트 — SFP가 연결된 포트 번호입니다.

- 설명 — 광 트랜시버에 대한 설명입니다.

- 일련 번호 — 옵티컬 트랜시버의 일련 번호입니다.

- PID — VLAN(Virtual Local Area Network) ID입니다.

- VID — 옵티컬 트랜시버의 ID입니다.

- 온도 — SFP가 작동 중인 온도(섭씨)입니다.

- 전압 — SFP 작동 전압

- 현재 — SFP 현재 소비

- 출력 전원 — 전송된 광 전원.

- 입력 전원 — 광학 전원을 받았습니다.

- 송신기 결함 — 원격 SFP가 신호 손실을 보고합니다.값은 True, False 및 No Signal(N/S)입니다.

- 신호 손실 — 로컬 SFP에서 신호 손실을 보고합니다.값은 True 및 False입니다.

- Data Ready — SFP가 작동 중입니다.값은 True 및 False입니다.

이제 스위치의 Optical Module Status(광 모듈 상태)를 확인해야 합니다.