목표

SNA(Smart Network Application)는 손쉬운 관리를 위해 디바이스 및 트래픽에 대한 자세한 모니터링 정보를 포함하여 네트워크 토폴로지의 개요를 표시하는 시스템입니다.네트워크에서 지원되는 모든 스위치에서 컨피그레이션을 전체적으로 보고 수정할 수 있습니다.

SNA 또는 Partial SNA 스위치가 네트워크에 있지만 초기 검색 프로세스에서 탐지되지 않은 경우가 있으므로 SNA를 시작할 때 토폴로지 맵에 표시되지 않을 수 있습니다.이러한 디바이스는 토폴로지 맵에 표시되도록 IP 주소를 사용하여 수동으로 추가할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 SNA의 Topology(토폴로지) 맵에서 스위치를 수동으로 추가하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SX350 시리즈

- SG350X 시리즈

- SX550X 시리즈

참고:Sx250 Series의 디바이스는 네트워크에 연결되었을 때 SNA 정보를 제공할 수 있지만 이러한 디바이스에서 SNA를 시작할 수는 없습니다.

소프트웨어 버전

- 2.2.5.68

스위치 수동 추가

1단계. SNA 세션을 시작하고 토폴로지 맵에서 +Add Switch(스위치 추가) 버튼을 클릭합니다.

2단계. 팝업 상자에 추가할 스위치의 IP 주소를 입력한 다음 Add Switch를 클릭합니다.

참고:이 예에서는 IP 주소 192.168.1.128이 사용됩니다.

추가된 스위치에 대한 SNA 연결 시도 진행 상황을 나타내는 팝업 상자가 나타납니다.

SNA가 스위치를 감지하고 SNA 또는 Partial SNA 디바이스인지 확인한 경우 Topology(토폴로지) 맵에서 해당 스위치가 추가되고 올바르게 레이블이 지정됩니다.

SNA가 스위치를 감지할 수 없거나 스위치가 SNA 또는 Partial SNA 디바이스인지 확인할 수 없는 경우, 디바이스에 연결할 수 없음을 알립니다.

그런 다음 SNA는 디바이스를 Topology 맵에 오프라인 비관리 스위치로 추가하고 수동으로 제거할 때까지 이 상태로 유지됩니다.

이제 Topology(토폴로지) 맵에서 스위치를 수동으로 추가해야 합니다.

오프라인 장치 제거

토폴로지 맵에서 오프라인 디바이스를 수동으로 제거하려면

1단계. 오프라인 장치를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 제거를 클릭합니다.

2단계. Remove Device(디바이스 제거) 창이 팝업되어 디바이스 태그, 설명 및 위치가 영구적으로 제거됩니다.예를 클릭하여 계속합니다.

디바이스가 더 이상 토폴로지 맵에 표시되지 않습니다.

이제 토폴로지 맵에서 오프라인 디바이스를 성공적으로 제거해야 합니다.