목표

이 문서에서는 Sx350 및 Sx550 Series 스위치에서 Embedded FindIT Probe를 활성화하는 방법을 보여줍니다.

소개

FindIT Network Management 애플리케이션은 네트워크를 자동으로 검색하고 네트워크 관리자가 Cisco 스위치, 라우터, 무선 액세스 포인트와 같은 지원되는 모든 Cisco 디바이스를 구성하고 모니터링할 수 있게 해 주는 애플리케이션입니다.또한 사용 가능한 펌웨어 업데이트 또는 더 이상 보증 기간이 없거나 지원 계약이 적용되는 디바이스에 대해서도 관리자에게 알립니다.FindIT Network Manager는 두 개의 개별 구성 요소 또는 인터페이스로 구성된 분산 애플리케이션입니다.

·       단일 인스턴스 FindIT Network Manager가 네트워크의 편리한 위치에 설치됩니다.각 프로브는 관리자와 연결됩니다.

·       IT 네트워크 프로브를 찾습니다.FindIT Network Probe의 인스턴스가 네트워크의 각 사이트에 설치됩니다.프로브는 네트워크 검색을 수행하고 각 Cisco 디바이스와 직접 통신합니다.

Manager 인터페이스에서 네트워크에 있는 모든 사이트의 상태를 개괄적으로 볼 수 있으며 해당 사이트에 대한 자세한 정보를 보려면 특정 사이트에 설치된 Probe에 연결할 수 있습니다.또한 프로브는 로컬 네트워크에 연결된 디바이스에 대한 관리자 기능을 허용합니다.

적용 가능한 디바이스

·        SX350

·        SX550

소프트웨어 버전

·        2.4.5.53

포함된 FindIT 프로브 활성화

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인합니다.

참고: 이 데모에서는 SG550X-24를 사용하여 FindIT Probe를 활성화합니다.

2단계. Administration(관리) > Find(찾기)IT Network Probe Settings(IT 네트워크 프로브 설정)로 이동합니다.

3단계. FindIT Network Probe Operation(IT 네트워크 프로브 작업 찾기) 필드에서 Enable(활성화) 확인란을 선택합니다.그러면 FindIT Network Probe가 활성화됩니다.

FindIT Network Probe Status 필드에 FindIT Network Probe의 상태가 표시됩니다.

4단계. Apply를 클릭하여 설정을 실행 중인 컨피그레이션에 저장합니다.

메모:짧은 지연 후에 FindIT Network Probe Status(IT 네트워크 프로브 상태 찾기)가 Inactive(비활성)에서 Active(활성)로 변경되는 것을 확인할 수 있습니다.

이제 FindIT Network Probe를 사용하도록 설정해야 합니다.

포함된 FindIT 프로브에 액세스

1단계. GUI(그래픽 사용자 인터페이스)의 오른쪽 상단 모서리에 있는 FindIT(찾기) 아이콘을 클릭하여 FindIT Network Probe에 액세스합니다.

2단계. (선택 사항) FindIT Network Probe에 액세스하는 또 다른 방법은 스위치 IP 주소 앞과 스위치 IP 주소 443을 사용하여 URL(Uniform Resource Locator) 표시줄에 스위치 IP 주소를 입력하는 것입니다.이 데모에서는 https://192.168.1.113:4443에 입력했습니다.그런 다음 키보드의 Enter를 누릅니다.FindIT Network Probe 페이지로 리디렉션해야 합니다.

참고:이 작업을 수행하려면 스위치에 로그인해야 합니다. 그렇지 않으면 로그인 페이지로 이동하여 로그인할 수 있습니다.인증서 오류가 발생하면 웹 페이지로 이동합니다.

Sx350 및 Sx550 Series 스위치의 임베디드 FindIT Network Probe에 성공적으로 액세스했어야 합니다.

FindIT Network Probe와 관련된 일부 관련 자료는 아래에서 확인할 수 있습니다.

·       Cisco FindIT Network Management FAQ

·       FindIT 네트워크 프로브에서 장치 그룹 관리

·       Cisco FindIT Network Probe를 사용하여 포트 관리에서 스위치 포트 구성

·       FindIT 네트워크 프로브를 FindIT Network Manager에 연결

이 문서와 관련된 비디오 보기...

여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.