목표

Idle Session Timeout Settings(유휴 세션 시간 제한 설정)는 관리 세션이 시간 초과되기 전에 유휴 상태로 유지할 수 있는 간격을 결정합니다.기본적으로 10분 동안 설정됩니다.시간 값에 도달하면 다음 세션에 대한 연결을 다시 설정할 수 있도록 다시 로그인해야 합니다.

- HTTP 세션

- HTTPS 세션

- 콘솔 세션

- 텔넷 세션

- SSH 세션

이 문서에서는 CLI(Command Line Interface)를 통해 스위치에 유휴 세션 시간 제한 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

CLI에 익숙하지 않은 상태에서 구성에 GUI(Graphical User Interface)를 사용하려면 여기를 클릭합니다.

적용 가능한 디바이스

- SX350 시리즈

- SG350X 시리즈

- SX550X 시리즈

소프트웨어 버전

- 2.3.5.63

유휴 세션 시간 제한 설정 구성

1단계. 스위치의 CLI에 원격으로 액세스하려면 스위치에서 텔넷 또는 SSH 액세스를 활성화해야 합니다.

웹 구성 유틸리티 페이지에 로그인합니다.

주 메뉴에서 Security>TDP/UDP Services를 선택합니다.

해당 상자를 선택하여 텔넷 서비스 또는 SSH 서비스를 활성화하고 Apply(적용)를 클릭합니다.

2단계. 스위치 콘솔에 로그인합니다.기본 사용자 이름과 비밀번호는 cisco입니다.새 사용자 이름 또는 비밀번호를 구성한 경우 대신 해당 자격 증명을 입력합니다.

참고:SSH 또는 텔넷을 통해 SMB 스위치 CLI에 액세스하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

참고:명령은 스위치의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.이 예에서는 텔넷을 통해 SG350X 스위치에 액세스합니다.

3단계. 스위치의 Privileged EXEC 모드에서 다음을 입력하여 Global Configuration 모드로 들어갑니다.

SG350X#구성

4단계. HTTP 세션 시간 초과 시간을 구성하려면 다음을 입력합니다.

SG350X(config)#ip http timeout-policy [idle-seconds] [http-only | https-only]

옵션은 다음과 같습니다.

- idle-seconds - 데이터가 수신되지 않거나 응답 데이터를 전송할 수 없는 경우 연결이 열린 상태로 유지되는 최대 시간(초)을 지정합니다.범위는 0~86400초입니다.

- http-only - (선택 사항) 시간 제한은 HTTP에 대해서만 지정됩니다.

- https-only - (선택 사항) 시간 제한은 HTTPS에 대해서만 지정됩니다.

참고:지정된 시간 제한 값을 초과하여 브라우저가 유휴 상태로 유지되면 스위치는 세션을 닫습니다.기본값은 10분입니다.이 예에서는 0이 입력되어 자동 로그오프가 비활성화됨을 의미합니다.

5단계. 시스템이 특정 라인에 대한 자동 로그오프 전에 사용자 입력을 기다리는 세션 유휴 시간 간격을 구성하려면 다음을 입력하여 회선 구성 모드를 시작합니다.

SG350X(config)#line [콘솔] | 텔넷 | ssh]

옵션은 다음과 같습니다.

- 콘솔 - 터미널 회선 모드를 시작합니다.

- 텔넷 - 원격 액세스를 위한 가상 터미널로 디바이스를 구성합니다(텔넷).

- SSH - 디바이스를 보안 원격 액세스(SSH)를 위한 가상 터미널로 구성합니다.

참고:회선 세션이 지정된 시간 제한 값보다 오래 유휴 상태로 유지되면 스위치는 세션을 닫습니다.기본값은 10분입니다.

참고:이 예에서는 터미널 회선 모드를 입력합니다.

6단계. 시스템이 자동 로그오프 전에 사용자 입력을 기다리는 세션 유휴 시간 간격을 설정하려면 다음을 입력합니다.

SG350X(config)#exec-timeout [minutes]

참고:이 예에서는 30분이 사용됩니다.시스템이 30분 동안 비활성화되면 자동으로 로그오프됩니다.

7단계. 특별 권한 EXEC 모드로 돌아가려면 exit 명령을 입력합니다.

SG350X(config)#종료

8단계. 4~6단계를 반복하여 다른 행을 구성한 다음 end 명령을 입력하여 특별 권한 EXEC 모드로 돌아갑니다.

SG350X(config)#end

9단계. (선택 사항) 스위치에 HTTP 또는 HTTPS 유휴 설정을 표시하려면 다음을 입력합니다.

SG350X#show ip [http | https]

10단계(선택 사항) 스위치에 회선 유휴 설정을 표시하려면 다음을 입력합니다.

SG350X#show line [콘솔] | 텔넷 | ssh]

옵션은 다음과 같습니다.

- 콘솔 - (선택 사항) 콘솔 구성을 표시합니다.

- Telnet - (선택 사항) 텔넷 컨피그레이션을 표시합니다.

- SSH - (선택 사항) SSH 컨피그레이션을 표시합니다.

11단계. (선택 사항) 스위치의 Privileged EXEC 모드에서 다음을 입력하여 구성된 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

SG350X#copy running-config startup-config

12단계. (선택 사항) Overwrite file [startup-config]... 키보드에서 Yes 또는 N을 No로 누릅니다.프롬프트가 나타납니다.

이제 CLI를 통해 스위치에서 유휴 세션 시간 초과 설정을 구성해야 합니다.