소개

Cisco Sx250 Series Smart Switch는 구성, 관리 및 문제 해결이 용이하도록 설계되어 비즈니스 우선 순위에 집중할 수 있습니다.이 스위치는 유선 속도의 고성능 고속 FE(Fast Ethernet) 또는 기가비트 이더넷(GE) 포트 및 GE 콤보 플랫폼을 갖춘 캐리어 이더넷 및 SME(Small-Medium Enterprise) 애플리케이션을 대상으로 하는 새로운 세대의 비용 효율적인 패킷 프로세서를 갖추고 있습니다.

웹 기반 유틸리티를 사용하면 네트워크를 효율적으로 구축하고 관리할 수 있습니다.CDP(Cisco Discovery Protocol), FindIT, Cisco Smartports와 같은 사용하기 쉬운 툴을 사용하여 설정 및 문제 해결을 쉽게 수행할 수 있으며, 이를 통해 네트워크에서 연결된 모든 Cisco 디바이스를 자동으로 탐지하고 구성할 수 있습니다.

이 문서에서는 Sx250 Smart 스위치의 제품 사양을 소개합니다.

참고:Sx250 Smart Switch의 기능 및 기능에 대해 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

적용 가능한 디바이스

- SF250 시리즈

- SG250 시리즈

소프트웨어 버전

- 2.2.5.68

SX250 Series 제품 사양

성능

기능

설명

스위칭 용량 및 전달 속도

모든 스위치는 유선 속도 및 비차단입니다.

모델

초당 수백만 패킷(mpps) 용량(64바이트 패킷)

초당 기가비트(Gbps) 스위칭 용량

SF250-48

13.10

17.6

SF250-48HP

13.10

17.6

SG250-10P

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP

38.69

52.0

SG250-26P

38.69

52.0

레이어 2 스위칭

기능

설명

STP(Spanning Tree Protocol)

표준 802.1d 스패닝 트리 지원

802.1w(RSTP[Rapid Spanning Tree Protocol])를 사용한 빠른 컨버전스, 기본적으로 활성화됨

802.1s(MSTP)를 사용하는 다중 스패닝 트리 인스턴스8개의 인스턴스가 지원됩니다.

포트 그룹화/링크 집계

IEEE 802.3ad LACP(Link Aggregation Control Protocol) 지원

최대 4개의 그룹

각(동적) 802.3ad LAG에 대해 16개의 후보 포트가 있는 그룹당 최대 8개의 포트

VLAN

최대 256개의 활성 VLAN 동시 지원

포트 기반 및 802.1Q 태그 기반 VLAN

관리 VLAN

음성 VLAN

음성 트래픽은 음성 전용 VLAN에 자동으로 할당되고 적절한 수준의 QoS로 처리됩니다.자동 음성 기능을 통해 네트워크 전반에 음성 엔드포인트 및 통화 제어 장치를 제로 터치 방식으로 구축할 수 있습니다.

IGMP(버전 1, 2, 3) 스누핑

IGMP(Internet Group Management Protocol)는 대역폭을 많이 사용하는 멀티캐스트 트래픽을 요청자만 제한합니다.4K 멀티캐스트 그룹 지원(소스 특정 멀티캐스팅도 지원됨)

HOL 차단

HOL(Head-of-line) 차단.

보안

기능

설명

SSL

SSL(Secure Sockets Layer)은 모든 HTTPS 트래픽을 암호화하여 스위치의 웹 기반 유틸리티에 대한 보안 액세스를 허용합니다.

IEEE 802.1X(인증자 역할)

RADIUS 인증, MD5 해시, 단일/다중 호스트 모드 및 단일/다중 세션

민감한 데이터 보안(SSD)

스위치에서 중요한 데이터(예: 비밀번호, 키 등)를 안전하게 관리하고, 이 데이터를 다른 디바이스에 채우고, 보안 자동 컨피그레이션을 수행하는 메커니즘입니다.민감한 데이터를 일반 텍스트 또는 암호화됨으로 볼 수 있는 액세스는 사용자가 구성한 액세스 레벨 및 사용자의 액세스 방법에 따라 제공됩니다.

포트 보안

소스 MAC 주소를 포트로 잠그고 학습된 MAC 주소의 수를 제한하는 기능

RADIUS

관리 액세스를 위한 RADIUS 인증을 지원합니다.스위치는 클라이언트 역할을 합니다.

스톰 컨트롤

브로드캐스트, 멀티캐스트 및 알 수 없는 유니캐스트.

DoS 방지

DoS(Denial-of-Service) 공격 방지

QoS(Quality of Service)

기능

설명

우선순위 레벨

4개의 하드웨어 대기열

예약

엄격한 우선 순위 및 WRR(Weighted Round-Robin)

서비스 클래스

포트 기반;802.1p VLAN 우선순위 기반;IPv4/v6 IP 우선순위/ToS/DSCP 기반DiffServ;차별화된 서비스 코드 포인트(DSCP) 및 서비스 클래스(802.1p/CoS)를 기반으로 하는 신뢰할 수 있는 QoS 큐 할당

속도 제한

VLAN별, 포트별 인그레스 폴리서

표준

기능

설명

표준

IEEE 802.3 10BASE-T 이더넷, IEEE 802.3u 100BASE-TX 고속 이더넷, IEEE 802.3ab 1000BASE-T 기가비트 이더넷, IEEE 802.3ad 링크 통합 제어 프로토콜, IEEE 802.3z 기가비트 이더넷, IEEE 802.3u x Flow Control, IEEE 802.3 및 LACP, IEEE 802.1D(STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s 다중 STP, IEEE 802.1X 포트 액세스 인증, IEEE 802.3af IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 8585, RFC 856 58, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 11141, RFC 1115, RFC 115, RFC 17, 15, RFC 15, RFC 17 RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573 624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 21131, RFC 13331 2, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3, RFC 33, RFC 333, RFC 33, RFC 333, RFC 333333, RFC 33, RFC 3, RFC 3, RFC 3, RFC 333333333, RFC, RFC 33336666636664464 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330

IPv6

기능

설명

IPv6

Ipv6 호스트 모드

IPv6 over Ethernet

듀얼 IPv6/IPv4 스택

IPv6 인접 디바이스 및 라우터 검색(ND)

Ipv6 상태 비저장 주소 자동 구성

MTU(Path Maximum Transmission Unit) 검색

중복 주소 탐지(DAD)

ICMP(Internet Control Message Protocol) 버전 6

ISATAP(Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol)를 지원하는 Ipv4 네트워크를 통한 IPv6

USGv6 및 IPv6 골드 로고 인증

IPv6 QoS

하드웨어에서 Ipv6 패킷 우선 순위 지정

멀티캐스트 수신기 검색(MLD v1/2) 스누핑

필요한 수신기에만 Ipv6 멀티캐스트 패킷 전달

Ipv6 애플리케이션

웹/SSL, Ping, Traceroute, SNTP(Simple Network Time Protocol), TFTP(Trivial File Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service), Syslog, DNS 클라이언트, DHCP 클라이언트, DHCP Autoconfig

Ipv6 RFC 지원

RFC 4443(RFC 2463을 사용하지 않음):ICMPv6

RFC 4291(RFC 3513을 사용하지 않음):Ipv6 주소 아키텍처

RFC 4291:IP 버전 6 주소 지정 아키텍처

RFC 2460:IPv6 사양

RFC 4861(RFC 2461을 사용하지 않음):IPv6에 대한 네이버 검색

RFC 4862(RFC 2462를 사용하지 않음):IPv6 상태 비저장 주소 자동 구성

RFC 1981:경로 MTU 검색

RFC 4007:IPv6 범위 주소 아키텍처

RFC 3484:기본 주소 선택 메커니즘

RFC 5214(RFC 4214를 사용하지 않음):ISATAP 터널링

RFC 4293;MIB Ipv6:텍스트 표기 규칙 및 일반 그룹

RFC 3595:IPv6 플로우 레이블에 대한 텍스트 규칙

관리

기능

설명

웹 기반 유틸리티

간편한 브라우저 기반 디바이스 컨피그레이션을 위한 내장 스위치 컨피그레이션 유틸리티(HTTP/HTTPS). 구성, 시스템 대시보드, 시스템 유지 관리 및 모니터링을 지원합니다.

SNMP

트랩을 지원하는 SNMP 버전 1, 2c, 3 및 SNMP v3 USM(User-based Security Model)

표준 MIB

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

ldpextmed-MIB

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

트렁크-MIB

터널-MIB

udp-MIB

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaddrfamnumbers-MIB

ianaifty-MIB

ianport-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

rfc1724-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB

전용 MIB

CISCOSB-lldp-MIB

CISCOSB-brgmulticast-MIB

CISCOSB-bridgemibobjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-wrandcomtaildrop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSBssh-MIB

CISCOSB-소켓-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSMON-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-멀티세션 터미널-MIB

CISCOSB-mri-MIB

CISCOSB-점보프레임-MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endfmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-deviceparams-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-env_mib-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-aaa-MIB

CISCOSB-application-MIB

CISCOSB-bridgesecsecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB 현지화-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-ng-MIB

CISCOSB 물리적 설명-MIB

CISCOSB-PoE-MIB

CISCOSB 보호 포트-MIB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

CISCOSB 배너-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-trunk-MIB

CISCOSB 튜닝 MIB

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCOSB-ee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSMB-sysmsng-MIB

CISCOSB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

원격 모니터링(RMON)

내장형 RMON 소프트웨어 에이전트는 향상된 트래픽 관리, 모니터링 및 분석을 위해 4개의 RMON 그룹(기록, 통계, 경보 및 이벤트)을 지원합니다.

IPv4 및 IPv6 듀얼 스택

두 프로토콜 스택의 공존을 통한 손쉬운 마이그레이션

펌웨어 업그레이드

웹 브라우저 업그레이드(HTTP/HTTPS) 및 TFTP 및 SCP

포트 미러링

네트워크 분석기 또는 RMON 프로브를 사용하여 분석하기 위해 포트의 트래픽을 다른 포트로 미러링할 수 있습니다.최대 4개의 소스 포트를 하나의 대상 포트로 미러링할 수 있습니다.

VLAN 미러링

VLAN의 트래픽은 네트워크 분석기 또는 RMON 프로브를 사용하여 분석할 포트로 미러링할 수 있습니다.최대 4개의 소스 VLAN을 하나의 목적지 포트에 미러링할 수 있습니다.

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)(옵션 12, 66, 67, 129 및 150)

DHCP 옵션을 사용하면 중앙 지점(DHCP 서버)에서 보다 강력한 제어를 통해 IP 주소, 자동 구성(구성 파일 다운로드 포함), DHCP 릴레이 및 호스트 이름을 얻을 수 있습니다.

자동 구성

민감한 데이터를 보호하여 대량 구축을 지원합니다.

텍스트 편집 가능 구성

텍스트 편집기로 구성 파일을 편집하고 다른 스위치로 다운로드할 수 있으므로 대량 배포가 더욱 쉬워집니다.

스마트 포트

간소화된 QoS 및 보안 기능 구성

자동 스마트 포트

Cisco Discovery Protocol 또는 LLDP-MED를 통해 검색된 디바이스에 따라 Smartports 역할을 통해 제공되는 인텔리전스를 포트에 자동으로 적용합니다.따라서 제로 터치 구축이 용이합니다.

클라우드 서비스

Cisco Active Advisor 지원

현지화

웹 기반 유틸리티 및 문서를 여러 언어로 현지화

로그인 배너

웹용 및 CLI용 다중 배너 구성 가능

기타 관리

트레이스라우트;단일 IP 관리,HTTP/HTTPS;RADIUS;포트 미러링TFTP 업그레이드;DHCP 클라이언트;SNTP(Simple Network Time Protocol);케이블 진단Ping;syslog;관리 스테이션의 자동 시간 설정

녹색(전력 효율성)

기능

설명

에너지 탐지

링크 다운 감지 시 RJ-45 포트의 전원을 자동으로 끕니다.스위치가 링크가 작동 중인 것을 감지하면 패킷이 손실되지 않고 활성 모드가 다시 시작됩니다.

케이블 길이 감지

케이블 길이를 기준으로 신호 강도를 조정합니다.더 짧은 케이블의 전력 소비를 줄입니다.

EEE 규정 준수(802.3az)

모든 구리 기가비트 이더넷 포트에서 IEEE 802.3az를 지원합니다.

포트 LED 비활성화

LED를 수동으로 꺼서 에너지를 절약할 수 있습니다.

일반

점보 프레임

프레임 크기는 최대 9K바이트입니다.기본 MTU는 2K 바이트입니다.

MAC 테이블

8K 주소.

검색

기능

설명

봉주르

스위치는 Bonjour 프로토콜을 사용하여 자신을 광고합니다.

LLDP(Link Layer Discovery Protocol)(802.1ab) 및 LLDP-MED 확장

LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 사용하면 MIB에 데이터를 저장하는 인접 디바이스에 식별, 구성 및 기능을 광고할 수 있습니다.LLDP-MED는 IP 전화에 필요한 확장을 추가하는 LLDP의 향상된 기능입니다.

Cisco 검색 프로토콜

스위치는 Cisco Discovery Protocol을 사용하여 자신을 광고합니다.또한 Cisco Discovery Protocol을 사용하여 연결된 디바이스 및 그 특성을 학습합니다.

자동 스마트 포트

Cisco Discovery Protocol 또는 LLDP-MED를 통해 검색된 디바이스에 따라 Smartports 역할을 통해 제공되는 인텔리전스를 포트에 자동으로 적용합니다.이 기능은 제로 터치 구축을 지원합니다.

나열된 전력 예산 내에서 RJ-45 포트 중 하나를 통해 802.3at PoE+ 및 802.3af PoE 제공

다음 스위치는 802.3at PoE+, 802.3af 및 Cisco 예비 표준(레거시) PoE를 지원합니다.스위치의 PoE 예산에 도달할 때까지 모든 10/100 또는 기가비트 이더넷 포트에는 최대 30.0W의 전력이 있습니다.스위치당 PoE에 사용할 수 있는 총 전원은 다음과 같습니다.

모델

PoE 전용 전력

PoE를 지원하는 포트 수

SF250-48HP

195와트

48

SG250-10P

62와트

8

SG250-26HP

100와트

24

SG250-26P

195와트

24

PoE 전원 장치(PD) 및 PoE 패스스루

AC 전원 외에도 소형 스위치 모델은 PoE 전원 장치(PD)로 작동하며 업링크 포트에 연결된 PoE 스위치로 전원을 공급할 수 있습니다.또한 필요한 경우 스위치가 다운스트림 PoE 엔드 디바이스에 전원을 전달할 수도 있습니다.

피어 PoE 스위치가 60W PoE를 지원하는 경우 업링크 포트당 최대 60W를 그릴 수 있습니다.여러 업링크 포트가 PoE 스위치에 연결되면 이러한 포트에서 소모되는 전력이 결합됩니다.

AC 전원이 연결되고 올바르게 작동하는 경우 PoE 전원보다 우선합니다.PoE 전원은 AC 전원에 대한 백업으로 작동하거나 스위치의 유일한 전원으로 사용될 수 있습니다.

모델

전원 옵션

사용 가능한 PoE 전력(W)

업링크로 스위치 전원을 공급할 수 있습니까?

SG250-10P

PoE 업링크 1개

PoE 업링크 2개

PoE+ 업링크 1개

PoE+ 업링크 2개

1 60W PoE 업링크

60W PoE 업링크 2개

AC 전원

0W

0W

0W

22와트

22와트

50와트

62와트

예

예

예

예

예

예

예

전력 소비량

모델

녹색 전원(모드)

시스템 전력 소비량

전력 소비량(PoE 사용)

발열량(BTU/hr)

SF250-48

EEE, 에너지 탐지

110V=23.4W

220V=24.2W

해당 없음

82.57

SF250-48HP

EEE, 에너지 탐지

110V=43.1W

220V=44.3W

110V=265.2W

220V=255.8W

904.90

SG250-10P

EEE, 에너지 탐지, 단거리

110V=13.25W

220V=13.42W

110V=85.19W

220V=84.17W

290.68

SG250-26

EEE, 에너지 탐지, 단거리

110V=18.1W

220V=18.9W

해당 없음

64.49

SG250-26HP

EEE, 에너지 탐지, 단거리

110V=23.5W

220V=24.4W

110V=135.2W

220V=133.9W

461.32

SG250-26P

EEE, 에너지 탐지, 단거리

110V=34.2W

220V=37.2W

110V=262W

220V=254.5W

893.98

물리적 인터페이스

포트

모델 이름

총 시스템 포트

RJ-45 포트

콤보 포트(RJ-45 + SFP)

SF250-48

48개의 고속 이더넷 + 2기가비트 이더넷

48 고속 이더넷

기가비트 이더넷 콤보 2개 + SFP 2개

SF250-48HP

48개의 고속 이더넷 + 2기가비트 이더넷

48 고속 이더넷

기가비트 이더넷 콤보 2개 + SFP 2개

SG250-10P

10기가비트 이더넷

8기가비트 이더넷

2기가비트 이더넷 콤보

SG250-26

26기가비트 이더넷

24기가비트 이더넷

2기가비트 이더넷 콤보

SG250-26HP

26기가비트 이더넷

24기가비트 이더넷

2기가비트 이더넷 콤보

SG250-26P

26기가비트 이더넷

24기가비트 이더넷

2기가비트 이더넷 콤보

단추

기능

설명

USB 슬롯

손쉬운 파일 및 이미지 관리를 위해 스위치 전면 패널에 있는 USB Type-A 슬롯

단추

재설정 버튼

케이블 유형

10BASE-T/100BASE-TX용 UTP(Unshielded Twisted Pair) Category 5 이상1000BASE-T용 UTP 범주 5e 이상

LED

시스템, 링크/작동, PoE, 속도

플래시

256MB

CPU

800MHz ARM

CPU 메모리

512MB

패킷 버퍼

버퍼가 동적으로 공유되므로 모든 숫자는 모든 포트에서 집계됩니다.

모델 이름

패킷 버퍼

SF250-48

24Mb

SF250-48HP

24Mb

SG250-10P

12Mb

SG250-26

12Mb

SG250-26HP

12Mb

SG250-26P

12Mb

기능

설명

지원되는 SFP/SFP+ 모듈

SKU

미디어

속도

최대 거리

MGBBX1

단일 모드 파이버

100Mbps

10킬로미터

MGBSX1

다중 모드 파이버

100Mbps

500미터

MGBLH1

단일 모드 파이버

100Mbps

40킬로미터

MGBLX1

단일 모드 파이버

100Mbps

10킬로미터

MGBT1

UTP cat 5e

100Mbps

100미터

환경

기능

설명

단위 차원

(가로 x 두께 x 세로)

모델 이름

단위 차원

SF250-48

440 x 44 x 257cm(17.3 x 1.45 x 10.12인치)

SF250-48HP

440 x 44 x 350mm(17.3 x 1.45 x 13.78인치)

SG250-10P

280 x 44 x 170mm(11.0 x 1.45 x 6.69인치)

SG250-26

440 x 44 x 202cm(17.3 x 1.45 x 7.95인치)

SG250-26HP

440 x 44 x 257cm(17.3 x 1.45 x 10.12인치)

SG250-26P

440 x 44 x 257cm(17.3 x 1.45 x 10.12인치)

단위 무게

모델 이름

단위 중량

SF250-48

3.57kg(7.87파운드)

SF250-48HP

4.93kg(10.87파운드)

SG250-10P

1.2kg(2.65파운드)

SG250-26

2.72kg(6.0파운드)

SG250-26HP

3.37kg(7.43파운드)

SG250-26P

3.81kg(8.40파운드)

전원

100-240V 50-60Hz, 내부, 범용 - SF250-48, SF250-48HP, SG250-26HP, SG250-26P 100-246P 10-240-50V0 hz, 외부 - SG250-10P

인증

UL(UL 60950), CSA(CSA 22.2), CE 마크, FCC Part 15(CFR 47) Class A

작동 온도

SF250-48, SF250-48HP, SG250-10P, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 32° ~ 122°F(0° ~ 50°C)

보관 온도

-4° ~ 158°F(-20° ~ 70°C)

작동 습도

10% ~ 90%, 상대, 비응결

보관 습도

10% ~ 90%, 상대, 비응결

기능

설명

음향 노이즈 및 MTBF(mean time between failures)

모델 이름

팬(번호)

음향 노이즈

50°C(시)의 MTBF

SF250-48

팬 없음

해당 없음

256,281.25

SF250-48HP

2

0°C~30°C:38.0dB

50°C:52.7dB

286,555.77

SG250-10P

팬 없음

해당 없음

205,647.00

SG250-26

팬 없음

해당 없음

343,592.66

SG250-26HP

1

0°C~30°C:375억

50°C:497억

333,792.21

SG250-26P

2

0°C~30°C:36.0dB

50°C:537억

430,341.06

보증

제한된 수명