목표

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크의 디바이스에 대한 정보를 기록, 저장 및 공유하는 데 도움이 되는 네트워크 관리 프로토콜입니다. 이를 통해 관리자는 네트워크 문제를 해결할 수 있습니다. 알림 필터를 사용하면 알림의 OID(Object Identification)를 기반으로 관리 스테이션으로 전송되는 특정 유형의 SNMP 알림을 허용합니다. Cisco Small Business Switches OID(Model Object Identifier)에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

이 문서에서는 스위치에서 SNMP 알림 필터를 구성하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- SX250 시리즈

- SX300 시리즈

- SX350 시리즈

- SG350X 시리즈

- SX500 시리즈

- SX550X 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.4.7.05 — SX300, SX500

- 2.2.8.04 — SX250, SX350, SG350X, SX550X

스위치에 SNMP 알림 필터 구성

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인합니다.

2단계. 디스플레이 모드를 고급으로 변경합니다.

참고: 이 옵션은 SG300 Series 및 SG500 Series 스위치에서는 사용할 수 없습니다. 이러한 모델이 있는 경우 3단계로 건너뜁니다.

3단계. SNMP > Notification Filter를 선택합니다.

4단계. Add(추가)를 클릭하여 새 SNMP 알림 필터를 생성합니다.

5단계. 필터 이름 필드에 고유한 필터 이름을 입력합니다. 필터 이름은 0자에서 30자 사이여야 합니다.

참고: 이 예에서 필터 이름은 SNMP_Notification_Filter입니다.

6단계. Object ID Subtree(개체 ID 하위 트리) 필드에서 새 SNMP 필터에 포함하거나 제외할 MIB(Management Information Base) 트리에서 노드를 선택하는 방법을 정의하는 원하는 라디오 버튼을 클릭합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- 목록에서 선택 — 이 옵션을 사용하면 목록에서 MIB 트리의 노드를 선택할 수 있습니다.

- 객체 ID — 이 옵션을 사용하면 객체 ID 필드에 객체 식별자를 입력할 수 있습니다.

참고: 이 예에서는 시스템이 선택됩니다.

7단계. (선택 사항) Up 및 Down 화살표를 클릭하여 선택한 노드의 상위 및 동위 멤버 사이를 스크롤합니다.

8단계. 필터에 선택한 MIB를 포함하려면 Include in filter 확인란을 선택합니다.

9단계. 적용을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

10단계. (선택 사항) Save를 클릭하여 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

이제 스위치에 SNMP 알림 필터를 성공적으로 추가했어야 합니다.