목표

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크의 디바이스에 대한 정보를 기록, 저장 및 공유하는 데 도움이 되는 네트워크 관리 프로토콜입니다. 이를 통해 관리자는 네트워크 문제를 해결할 수 있습니다. SNMP는 MIB(Management Information Base)를 사용하여 사용 가능한 정보를 계층적으로 저장합니다. SNMP 그룹은 액세스 권한 및 권한 부여를 기반으로 SNMP 사용자를 MIB의 다른 SNMP 보기에 결합하는 데 사용됩니다. 각 SNMP 그룹은 그룹 이름과 보안 수준의 조합으로 고유하게 식별됩니다.

이 문서에서는 스위치에서 SNMP 그룹을 만들고 구성하는 방법에 대해 설명합니다. SNMP 보기가 디바이스에 대해 이미 구성된 것으로 가정합니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

적용 가능한 디바이스

- SX250 시리즈

- SX300 시리즈

- SX350 시리즈

- SG350X 시리즈

- SX500 시리즈

- SX550X 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.4.7.05 — SX300, SX500

- 2.2.8.04 — SX250, SX350, SG350X, SX550X

스위치에서 SNMP 그룹 구성

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인합니다.

2단계. 디스플레이 모드를 고급으로 변경합니다.

참고: 이 옵션은 SG300 Series 및 SG500 Series 스위치에서는 사용할 수 없습니다. 이러한 모델이 있는 경우 3단계로 건너뜁니다.

3단계. SNMP > 그룹을 선택합니다.

4단계. Add(추가)를 클릭하여 새 SNMP 그룹을 생성합니다.

5단계. Group Name(그룹 이름) 필드에 SNMP 그룹의 이름을 입력합니다.

참고: 이 예에서 그룹 이름은 SNMP_Group1입니다.

6단계. Security Model(보안 모델) 영역에서 SNMP 버전의 라디오 버튼을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- SNMPv1 — 이 옵션은 인증이 없고 개인 정보가 없음을 의미합니다.

- SNMPv2 — 이 옵션은 대부분의 SNMPv1 기능을 포함합니다. 또한 SNMP 메시지가 권한 있는 엔터티 간에 교환되도록 하는 인증을 제공합니다.

- SNMPv3 — 이 옵션은 SNMPv2 기능을 통합하고 권한 있는 엔티티만 SNMP 메시지를 볼 수 있도록 프라이버시와 함께 인증을 제공합니다.

참고: 이 예에서는 SNMPv3이 선택됩니다.

7단계. 새로 생성된 SNMP 그룹에 대해 원하는 보안 수준에 해당하는 Enable 확인란을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- No Authentication and No Privacy(인증 없음 및 프라이버시 없음) - 이 옵션은 그룹에 인증이 할당되지 않고 데이터 암호화가 할당되지 않음을 의미합니다.

- Authentication and No Privacy(인증 및 프라이버시 없음) - 이 옵션은 SNMP 메시지를 인증하고 해당 발신자가 인증되도록 합니다.

- Authentication and Privacy(인증 및 프라이버시) - 이 옵션은 SNMP 메시지를 인증하고 암호화합니다.

8단계. SNMP 보기는 MIB 개체 정보를 통해 SNMP 사용자의 쓰기, 읽기 및 알림 권한을 제어하기 위해 SNMP 그룹에 할당할 수 있는 MIB 개체의 하위 집합입니다. Read, Write, Notify 등의 원하는 액세스 권한을 선택하고 새로 생성된 SNMP 그룹의 드롭다운 목록에서 원하는 보기를 선택합니다. 드롭다운 목록에는 기본 뷰와 사용자 정의 보기가 모두 포함됩니다.

- 읽기 — 선택한 뷰에 대한 관리 액세스 권한이 읽기 전용입니다.

- 쓰기 — 선택한 뷰에 대한 관리 액세스 권한이 기록됩니다.

- 알림 — 선택한 보기에서 이벤트가 발생하면 SNMP 사용자에게 알림 메시지가 전송됩니다. 이는 SNMPv3에서만 사용할 수 있습니다.

9단계. Apply(적용)를 클릭하여 SNMP 그룹을 실행 중인 컨피그레이션 파일에 저장합니다.

10단계(선택 사항) 구성된 그룹의 보안 모델 또는 보안 레벨을 변경해야 하는 경우 해당 확인란을 선택하고 Edit(편집)를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

11단계(선택 사항) 그룹 테이블에서 그룹을 삭제하려면 해당 확인란을 선택한 다음 삭제를 클릭합니다.

12단계(선택 사항) Save를 클릭하여 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

이제 스위치에서 SNMP 그룹을 성공적으로 구성해야 합니다.