목표

대역폭은 네트워크 경로를 통해 전송할 수 있는 데이터의 양을 의미합니다.수신 트래픽 및 발신 트래픽에 대해 대역폭 설정을 다르게 설정할 수 있습니다.인그레스 인터페이스는 수신 트래픽이 있는 인터페이스를, 이그레스 인터페이스는 발신 트래픽이 있는 인터페이스를 참조합니다.

이 문서의 목적은 SG250 및 SF250 스위치에서 대역폭 설정을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SF250

- SG250

- SG250X

소프트웨어 버전

- 2.4.5.71

대역폭 설정 구성

1단계. 스위치의 웹 구성 유틸리티에 로그인합니다.

2단계. 페이지 상단에 있는 표시 모드의 드롭다운 메뉴에서 고급을 선택합니다.

3단계. 메뉴에서 Quality of Service > General > Bandwidth를 클릭합니다.

Bandwidth(대역폭) 페이지가 열립니다.

Bandwidth Table(대역폭 테이블)에는 각 인터페이스에 대한 다음 필드가 포함되어 있습니다.

· 인그레스 속도 제한 - 인그레스 트래픽은 수신 트래픽을 나타냅니다.활성화된 경우 인그레스(수신) 인터페이스의 속도 제한이 표시됩니다.FE(고속 이더넷) 포트의 경우 할당된 대역폭은 62~100,000Kbps 범위에 속하고 GE(기가비트 이더넷) 포트의 경우 대역폭 범위는 62~1,000,000Kbps에 속합니다.

- Status - 인그레스 속도 제한이 활성화되었는지 여부를 표시합니다.

- Rate Limit(KBits/sec) - 포트의 인그레스 속도 제한을 표시합니다.

- % - 포트의 인그레스 속도 제한을 총 포트 대역폭으로 나눈 값으로 표시합니다.

- CBS(Bytes) - Committed Burst Size(CBS)는 네트워크에서 수락하는 데이터의 인그레스 인터페이스에 대한 데이터의 최대 버스트 크기(바이트)입니다.CBS는 3000~19,173,960바이트 범위에 포함될 수 있습니다.

· Egress Shaping Rate - 이그레스(발신) 트래픽의 통계를 표시합니다.

- Status - 이그레스 셰이핑 비율이 활성화되었는지 여부를 표시합니다.

- CIR(KBits/sec) - CIR(Committed Information Rate)은 이그레스 인터페이스의 최대 대역폭을 표시합니다.프레임 릴레이 서비스에서 보장된 대역폭의 양을 지정합니다.이렇게 하면 CIR 수준 내에 있는 프레임이 전달되지만 프레임이 이 제한을 초과할 경우 보장되지 않습니다.FE 포트의 경우 쉐이핑 속도는 64~1,00,000Kbps이고 GE 포트의 경우 64~1,000,000Kbps입니다.

- CBS (Bytes) - 이그레스 인터페이스에 대한 데이터의 최대 버스트 크기(바이트)입니다.

4단계. 대역폭 설정을 구성하려는 인터페이스의 적절한 라디오 버튼을 클릭하여 인터페이스를 선택하고 Edit를 클릭합니다.

새 창이 나타납니다.

5단계. 특정 포트에 대역폭 설정을 적용하려면 Port interface(포트 인터페이스)를 선택하고 일부 또는 모든 개별 포트의 번들에 대역폭 설정을 적용하려면 LAG(Link Aggregation)를 클릭합니다.그런 다음 옆에 있는 드롭다운 목록에서 특정 값을 선택합니다.

참고:LAG 설정을 구성하려면 메뉴에서 Port Management(포트 관리) > Link Aggregation(링크 어그리게이션) > LAG Management(LAG 관리)로 이동할 수 있습니다.수정할 LAG를 선택하고 해당 LAG에 포트를 추가합니다.

6단계. (선택 사항) 수신 트래픽 대역폭을 정의하려면 Ingress Rate Limit 확인란을 선택합니다.

참고:6단계에서 Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한)을 선택하지 않은 경우 9단계로 건너뜁니다.

7단계. 인그레스 속도 제한 필드에 값을 입력합니다.

참고:인터페이스 유형이 LAG일 때 두 개의 Ingress Rate Limit 필드가 나타나지 않습니다.

8단계. CBS(Ingress Committed Burst Size) 필드에 값을 입력합니다.

참고:Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한) 및 CBS(Ingress Committed Burst Size) 필드는 Ingress Rate Limit(인그레스 속도 제한) 확인란이 활성화된 경우 기본값으로 자동 채워집니다.

9단계. (선택 사항) 발신 트래픽 대역폭을 정의하려면 Egress Shaping Rate 확인란을 선택합니다.쉐이핑 속도는 이그레스 인터페이스에서 허용되는 최대 대역폭을 의미합니다.

참고:9단계에서 이그레스 셰이핑 속도를 확인하지 않은 경우 12단계로 건너뜁니다.

10단계. CIR(Committed Information Rate) 필드에 값을 입력합니다.

11단계. CBS(Egress Committed Burst Size) 필드에 필요한 값을 입력합니다.

참고:이 양은 일시적으로 허용된 한도를 초과하여 대역폭을 늘릴 경우에도 전송할 수 있습니다.

12단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

설정 복사

1단계. 한 인터페이스의 설정을 다른 인터페이스 또는 여러 인터페이스에 복사하려면 소스 인터페이스의 라디오 버튼을 클릭합니다.

2단계. Copy Settings(설정 복사)를 클릭합니다.

새 창이 나타납니다.

3단계. 제공된 필드에 대상 인터페이스를 입력합니다.동일한 설정을 여러 인터페이스에 복사하려면 대상 인터페이스 또는 인터페이스 범위를 쉼표로 구분합니다.

4단계. 적용을 클릭하여 설정을 복사합니다.

이제 SG250 또는 SF250 스위치에서 대역폭 설정을 성공적으로 구성해야 합니다.