목차

소개

제품 기능

제품 보기

패키지 내용

최소 요구 사항

기본 설정

기술 세부사항

소개

Cisco Small Business 220 Series는 강력한 제품 성능과 안정성을 결합합니다.이 시리즈는 매니지드 스위치에서 얻을 수 있는 더 높은 수준의 보안, 관리 및 확장성을 제공하지만, 동시에 스마트 스위치의 경제적인 가격으로 두 가지 환경 모두에서 최상의 성능을 누릴 수 있습니다.

제품 기능

- ACL(Access Control List) 및 QoS(Quality of Service)를 사용하여 더 높은 수준의 보안 및 인텔리전스

- 직관적인 웹 기반 인터페이스 및 Cisco CLI(Command Line Interface), SNMP(Simple Network Management Protocol), Cisco Prime™ LMS(LAN Management System) 통합 등 Cisco FindIT 유틸리티와 같은 다양한 옵션을 사용하여 간단하고 유연한 관리

- Power Over Ethernet Plus는 단일 네트워크 케이블을 통해 데이터와 전원을 실행할 수 있도록 합니다.

- 파일 전송 속도를 높이고 고대역폭 트래픽을 관리하고 우선 순위를 지정할 수 있는 유연성을 제공함으로써 높은 성능과 신뢰성

- IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 및 Energy Detect 지원을 사용하여 최적의 에너지 효율성 실현

- 향상된 ACL, 포트 보안, 게스트 VLAN, BPDU 가드, DOS 등으로 네트워크 보안 강화

- CDP, LLDP 및 FindIT 네트워크 관리를 사용하여 손쉽게 구성 및 관리

- CLI, 듀얼 이미지, 듀얼 구성 및 IPv6 지원을 통한 고급 네트워크 관리 기능

- 추가 기가비트 업링크 포트

- IP 텔레포니 지원

- 안심할 수 있고 투자 보호

- Cisco Limited Lifetime 하드웨어 보증

- 추가 서비스 지원

제품 보기

상위 보기

Cisco 텍스트 및 로고는 디바이스 상단에 표시됩니다.

전면 보기

디바이스의 전면 패널에서 모든 포트를 LED 표시기로 확인할 수 있습니다.포트 수와 LED 표시기의 가용성은 스위치의 정확한 모델에 따라 달라집니다.시스템 LED 및 재설정 버튼은 전면 패널에서도 확인할 수 있습니다.

후면 보기

전원 및 콘솔 포트는 디바이스 뒷면에 있습니다.콘솔 포트는 제공된 콘솔 케이블을 사용하여 스위치를 컴퓨터의 직렬 포트에 연결합니다.

패키지 내용

참고:아래 항목의 실제 모양은 장치의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

SX220 Series Smart Plus Switch

전원 코드

제품 CD

콘솔 케이블

빠른 시작 가이드

최소 요구 사항

- PoE 지원, PoE Injector 또는 AC 전원 어댑터가 있는 스위치 또는 라우터

- Mozilla Firefox 20 이상 등의 웹 기반 구성을 위한 Java 지원 웹 브라우저Google Chrome 23 이상Safari 5.1 이상

기본 설정

매개 변수

기본값

사용자 이름

cisco

비밀번호

cisco

LAN IP 주소

서버에서 할당한 DHCP 주소

기본 LAN IP

192.168.1.254

기술 세부사항

재설정 버튼

Reset(재설정) 버튼은 핀 또는 종이 클립으로 스위치를 재부팅하거나 재설정하는 데 사용됩니다.

시스템 LED

이 LED는 장치의 상태에 따라 장치의 상태를 나타냅니다.

녹색

- 켜져 있는 상태 — 스위치의 전원이 켜져 있을 때 전원이 켜지고 계속 켜져 있습니다.

- 깜박임 — 부팅, 자체 테스트 수행 및/또는 IP 주소 획득

황색

- 플래싱 — 하드웨어 오류, 펌웨어 오류 및/또는 컨피그레이션 파일 오류를 탐지합니다.

RJ45 포트

RJ45 포트 또는 이더넷 포트는 컴퓨터, 프린터, VoIP 전화, 액세스 포인트 및 기타 장치와 같은 네트워킹 장치를 연결하는 포트입니다.SF220 Series 모델의 경우 이 포트는 10Mbps에서 100Mbps까지의 속도를 제공합니다.SG220 Series 모델의 경우 이 포트는 10~1000Mbps 속도를 제공합니다.

참고:아래에 설명된 RJ45 포트에서 LED의 가용성은 스위치의 정확한 모델에 따라 달라집니다.

- LINK/ACT LED — (녹색) 포트 왼쪽에 있습니다.해당 포트와 다른 디바이스 간의 링크가 탐지되면 표시등이 계속 켜집니다.포트가 트래픽을 전달할 때 표시등이 깜박입니다.

- PoE LED(있는 경우) — 포트 오른쪽에 있는 황색.해당 포트에 연결된 장치에 전원이 공급되면 표시등이 계속 켜집니다.

- 100M LED(있는 경우) — (녹색) 포트 오른쪽에 있습니다.다른 장치가 포트에 연결되어 있고 전원이 켜져 있고 장치 간에 100Mbps 링크가 설정되면 표시등이 계속 켜집니다.연결 속도가 100Mbps 미만이거나 포트에 연결되지 않은 경우 표시등이 꺼집니다.

- 기가비트 LED(있는 경우) — (녹색) 포트 오른쪽에 있습니다.다른 장치가 포트에 연결되어 있고 전원이 켜져 있고 장치 간에 1000Mbps 링크가 설정되면 표시등이 계속 켜집니다..연결 속도가 1000Mbps 미만이거나 포트에 연결되지 않은 경우 표시등이 꺼집니다.

SFP 포트

- SFP(Small Form-Pluggable) 포트는 스위치가 다른 스위치에 연결할 수 있도록 모듈의 연결 지점입니다.이러한 포트는 일반적으로 miniGBIC(Gigabit Interface Converter) 포트라고도 합니다.

- SFP 포트는 Cisco 모듈 MFEBX1, MFEFX1, MFELX1, MGBLH1, MGBLX1, MGBSX1, MGEBX1 및 MGBT1과 호환됩니다.

- SFP 포트는 콤보 포트라고 하는 다른 RJ-45 포트와 공유됩니다.SFP 포트가 활성 상태이면 인접한 RJ-45 포트가 비활성화됩니다.

- 해당 RJ-45 포트의 LED가 녹색으로 깜박여 SFP 포트 트래픽에 응답합니다.

참고:Cisco 220 Series Smart Plus 스위치의 제품 및 하드웨어 사양에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

관련 콘텐츠

200, 220 및 300 Series 스위치의 호스트 및 세션 인증 구성

Cisco SX220 Series Smart Switch에서 802.1X 포트 인증 구성

Cisco 220 Series Smart Switch에서 시간 기반 PoE 구성

220 Series Smart Switch에서 시간 기반 포트 관리 구성

Cisco 220 Series Smart Switch에서 루프백 탐지 활성화