목표

이 문서의 목적은 200, 220, 250, 300, 350 및 550 시리즈 스위치에서 HTTP 및 HTTPS 서비스를 비활성화하는 방법을 보여주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- 일본국유철도 220계 전동차

- 일본국유철도 250계 전동차

- 일본국유철도 300계 전동차

- 일본국유철도 350계 전동차

- 동일본 여객철도 550계 전동차

소개

웹 UI(사용자 인터페이스)를 비활성화하고 CLI(Command Line Interface)만 사용하여 네트워크의 스위치를 관리하려면 올바른 위치에 있어야 합니다. 웹 UI 또는 CLI를 사용하여 220, 250, 300, 350 및 550 시리즈 스위치에서 HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 및 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)를 비활성화할 수 있습니다.

모든 스위치 모델에 관리를 위한 콘솔 포트가 포함되는 것은 아닙니다. 콘솔 포트가 없는 모델의 경우 SSH 및/또는 텔넷을 통해 명령줄 액세스를 활성화해야 합니다.

웹 UI를 사용하여 HTTP 및 HTTPS 비활성화

1단계

사용자 이름과 비밀번호를 입력하여 스위치에 로그인하고 Log In(로그인)을 클릭합니다.

2단계

Security(보안) > TCP/UDP Services(TCP/UDP 서비스)로 이동합니다.

3단계

HTTP Service 및 HTTPS Service의 확인란을 선택 취소합니다.

원격 명령줄 액세스가 필요한 경우 SSH Service 옆에 있는 확인란이 선택되었는지 확인합니다.

4단계

적용을 클릭합니다.

웹 브라우저에서 웹 UI에 액세스할 수 없으며 CLI를 사용하여 SSH 또는 콘솔 포트(스위치에 SSH가 있는 경우)를 통해 추가 컨피그레이션을 수행해야 합니다.

5단계

컨피그레이션을 저장하려면 CLI를 사용하여 다음 명령을 입력합니다.

스위치 번호 write

6단계

확인하려면 Y를 누릅니다.

파일 [startup-config]을 덮어씁니다.... (Y/N) [N] ?Y

CLI를 사용하여 HTTP/HTTPS 비활성화

1단계

원격 명령줄 액세스가 필요하고 다음을 입력하여 아직 활성화되지 않은 경우 SSH 서비스를 활성화합니다.

스위치(config) 번호 ip ssh server

2단계

HTTP 및 HTTPS 서비스를 비활성화하려면 다음 명령을 사용합니다.

스위치(config) 번호 no ip http server

스위치(config) 번호 no ip http secure-server

3단계

컨피그레이션을 저장하려면

스위치 번호 write

파일 [startup-config]을 덮어씁니다.... (Y/N) [N] ?Y

결론

이제 웹 UI 및 CLI를 사용하여 스위치에서 HTTP/HTTPS를 비활성화하는 단계를 학습했습니다.