목표

이 문서에서는 Cisco Business 스위치에서 SNMP 그룹을 만들고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

소개

SNMP(Simple Network Management Protocol)는 네트워크의 디바이스에 대한 정보를 기록, 저장 및 공유하는 데 도움이 되는 네트워크 관리 프로토콜입니다. 이를 통해 관리자는 네트워크 문제를 해결할 수 있습니다. SNMP는 MIB(Management Information Base)를 사용하여 사용 가능한 정보를 계층적으로 저장합니다. SNMP 그룹은 액세스 권한 및 권한 부여를 기반으로 SNMP 사용자를 MIB의 다른 SNMP 보기에 결합하는 데 사용됩니다. 각 SNMP 그룹은 그룹 이름과 보안 수준의 조합으로 고유하게 식별됩니다. SNMP 보기가 디바이스에 대해 이미 구성된 것으로 가정합니다.

SNMP 보기 구성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- CBS250 또는 350 Series 스위치에서 SNMP 보기 구성

- CBS220에서 SNMP 보기 구성

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS220(데이터시트) | 2.0.1.5 (최신 다운로드)

- CBS250(데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350(데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-2X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-4X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

스위치에서 SNMP 그룹 구성

1단계

스위치의 UI(웹 사용자 인터페이스)에 로그인합니다.

UI 옵션은 스위치 모델에 따라 다를 수 있습니다. 이 문서에서는 CBS350 스위치를 사용합니다.

2단계

CBS250 또는 CBS350 스위치가 있는 경우 디스플레이 모드를 고급으로 변경합니다.

CBS220 스위치가 있는 경우 이 단계를 건너뛰고 3단계로 이동하십시오.

3단계

SNMP > Groups를 선택합니다.

4단계

Add(추가)를 클릭하여 새 SNMP 그룹을 생성합니다.

5단계

Group Name 필드에 SNMP 그룹의 이름을 입력합니다.

이 예에서 그룹 이름은 SNMP_Group1입니다.

6단계

Security Model(보안 모델) 영역에서 SNMP 버전의 라디오 버튼을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- SNMPv1 - 이 옵션은 인증이 없고 개인 정보가 없음을 의미합니다.

- SNMPv2 - 이 옵션은 대부분의 SNMPv1 기능을 포함합니다. 또한 SNMP 메시지가 권한 있는 엔터티 간에 교환되도록 하는 인증을 제공합니다.

- SNMPv3 - 이 옵션은 SNMPv2 기능을 통합하고 권한 있는 엔터티만 SNMP 메시지를 볼 수 있도록 프라이버시와 함께 인증을 제공합니다.

이 예에서는 SNMPv3이 선택됩니다.

7단계

새로 생성된 SNMP 그룹에 대해 원하는 보안 수준에 해당하는 Enable 확인란을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- No Authentication and No Privacy(인증 없음 및 프라이버시 없음) - 이 옵션은 그룹에 인증이 할당되지 않고 데이터 암호화가 할당되지 않음을 의미합니다.

- Authentication and No Privacy(인증 및 프라이버시 없음) - 이 옵션은 SNMP 메시지를 인증하고 발신자가 인증되도록 합니다.

- Authentication and Privacy(인증 및 프라이버시) - 이 옵션은 SNMP 메시지를 인증하고 암호화합니다.

8단계

SNMP 보기는 MIB 개체 정보를 통해 SNMP 사용자의 쓰기, 읽기 및 알림 권한을 제어하기 위해 SNMP 그룹에 할당할 수 있는 MIB 개체의 하위 집합입니다. Read, Write, Notify 등의 원하는 액세스 권한을 선택하고 새로 생성된 SNMP 그룹의 드롭다운 목록에서 원하는 보기를 선택합니다. 드롭다운 목록에는 기본 뷰와 사용자 정의 보기가 모두 포함됩니다.

- 읽기 - 선택한 보기에 대한 관리 액세스 권한은 읽기 전용입니다.

- Write(쓰기) - 선택한 뷰에 대한 관리 액세스 권한이 기록됩니다.

- Notify(알림) - 선택한 보기에서 이벤트가 발생하면 SNMP 사용자에게 알림 메시지가 전송됩니다. 이는 SNMPv3에서만 사용할 수 있습니다.

9단계

Apply(적용)를 클릭하여 SNMP 그룹을 실행 중인 컨피그레이션 파일에 저장합니다.

10단계

(선택 사항) 구성된 그룹의 보안 모델 또는 보안 수준을 변경해야 하는 경우 해당 확인란을 선택하고 Edit(편집)를 클릭하여 변경 사항을 구현합니다.

11단계

(선택 사항) 그룹 테이블에서 그룹을 삭제하려면 해당 확인란을 선택한 다음 삭제를 클릭합니다.

12단계

(선택 사항) Save를 클릭하여 설정을 시작 구성 파일에 저장합니다.

이제 스위치에 SNMP 그룹을 성공적으로 구성했습니다.

자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

SNMP 설정 SNMP 보기 DHCP 이미지 업그레이드 비밀번호 강도 TCP 및 UDP 설정 포트 보안 시간 설정 펌웨어 업그레이드 Smartport 모범 사례 문제 해결: IP 주소 없음 스마트 포트 문제 해결 링크 플랩 문제 해결 VLAN 생성