웹 UI를 통해 CLI를 통해

목표

이 문서에서는 Cisco Business 350 Series 스위치에 스택 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

소개

스태킹을 사용하면 여러 디바이스를 관리할 필요 없이 네트워크 용량을 확장할 수 있습니다.그런 다음 스태킹된 스위치를 단일 논리적 디바이스로 종합적으로 관리합니다.경우에 따라 스택 포트는 스택 인터페이스의 대역폭을 증가시키는 LAG(Link Aggregation Groups) 스택의 멤버가 될 수 있습니다.

아래 사용된 용어에 익숙하지 않은 경우 Cisco Business를 확인하십시오.새 용어 용어집

스태킹에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하여 기사 - What is Stacking?(스태킹이란 무엇입니까?)를 참조하십시오.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS350(데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-2X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

- CBS350-4X (데이터 시트) | 3.0.0.69 (최신 다운로드)

이 시리즈에서 스태킹할 수 있는 특정 모델의 경우 CBS350 모델 비교를 참조하십시오.

스택 토폴로지는 스택의 토폴로지가 체인 또는 링인지 여부를 표시합니다.이 예에서는 토폴로지가 Chain입니다.

Stack Active 스위치는 스택의 Active 유닛의 유닛 ID를 표시합니다.이 예에서는 구성 중인 스위치(유닛 1)가 스택의 활성 스위치입니다.

3단계. 최소 2개의 포트를 클릭하여 스태킹 포트로 구성합니다.다른 스위치에 연결된 포트를 포함합니다.

이 예에서는 XG3 및 XG4를 선택합니다.

4단계. 드롭다운 목록에서 유닛 ID를 선택하거나 Auto(자동)를 선택하여 시스템에서 장치 ID를 할당합니다.

이 예에서는 1이 선택됩니다.

Unit x Stack Connection Speed는 스택 연결의 속도를 표시합니다.

5단계. Apply and Reboot를 클릭합니다.

6단계. 팝업 메시지가 표시되면 확인을 클릭합니다.설정이 실행 중인 컨피그레이션 파일에 복사되고 스택이 재부팅됩니다.

7단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인합니다.

네트워크 보호를 개선하기 위해 새 비밀번호를 구성해야 합니다.

8단계. 관리 > 스택 관리를 선택합니다.스위치에서 액티브 스위치에 구성된 설정을 표시해야 합니다.

이제 액티브 유닛의 스택 설정을 구성했습니다.

스탠바이 또는 멤버 스위치에서 스택 설정 구성

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 Administration(관리) > Stack Management(스택 관리)를 선택합니다.

또는 Getting Started 페이지의 Initial Setup(초기 설정)에서 Manage Stack(스택 관리) 옵션을 클릭할 수 있습니다.

2단계. 스택 모드에 대한 옵션을 클릭합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 기본 스태킹 - 스위치는 모든 유닛의 유형이 동일한 스택의 일부입니다.

- 하이브리드 스태킹 - 스위치는 CBS 350 장치 혼합 유형으로 구성될 수 있는 스택의 일부입니다.

어떤 모드를 선택해야 할지 잘 모르시겠습니까?Stacking Mode Selector Tool을 사용하여 확인할 수 있습니다.

이 예에서는 하이브리드 스태킹이 선택됩니다.

스택 토폴로지는 스택의 토폴로지가 체인 또는 링인지 여부를 표시합니다.

Stack Active(스택 활성)에는 스택의 활성 유닛의 유닛 ID가 표시됩니다.

3단계. 최소 2개의 포트를 클릭하여 스태킹 포트로 구성합니다.다른 스위치에 연결된 포트를 포함합니다.

이 예에서는 XG3 및 XG4를 선택합니다.

4단계. 드롭다운 목록에서 유닛 ID를 선택하거나 Auto(자동)를 선택하여 시스템에서 장치 ID를 할당합니다.

이 예에서는 Auto가 선택됩니다.

Unit x Stack Connection Speed는 스택 연결의 속도를 표시합니다.

5단계. Apply and Reboot를 클릭합니다.

6단계. 팝업 메시지가 표시되면 확인을 클릭합니다.

스위치가 재부팅되고 컨피그레이션 설정이 적용됩니다.

7단계. Active Switch의 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 Administration > Stack Management를 선택합니다.

Stack Management(스택 관리) 페이지에는 Active(활성) 및 Standby(표준) 스위치의 설정이 표시됩니다.

8단계. 1~8단계를 반복하여 멤버 유닛을 구성합니다.

이제 Cisco Business 350 시리즈 스위치에 스택 설정을 구성했습니다.

CBS350 스위치에 대한 추가 기사를 찾고 계십니까?자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오.

IP 주소 설정             스태킹 모드 선택기             스태킹 지침             SSH 사용자 인증             SSH 서버 인증             비밀번호 복구             PuTTY로 CLI 액세스             VLAN 생성             스위치 재설정