목표

이 문서의 목적은 웹 UI(사용자 인터페이스)를 사용하여 Catalyst 1300 스위치의 Dying Gasp 기능을 구성하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91(데이터 시트)

소개

다잉 개스프(Dying Gasp)는 Catalyst 1300 Series 스위치에서만 사용할 수 있는 기능으로, 디바이스가 연결이 끊기기 전에 예기치 않은 전력 손실이 발생하고 있음을 모니터링 시스템에 알리는 메커니즘을 제공합니다. 전력 손실 이벤트가 발생하면 하드웨어 커패시터는 짧은 시간 동안 디바이스 종료를 지연합니다. 이 시간 동안 디바이스는 구성된 Syslog 서버 또는 SNMP 알림 수신자를 통해 문제의 원인을 파악하고 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 Dying Gasp 메시지를 전송합니다.

웹 UI를 사용하여 Catalyst 1300 스위치에 Dying Gasp 기능을 구성할 준비가 되었습니까? 지금 시작하십시오!

웹 UI를 사용하여 Dying Gasp 구성

1단계

Catalyst 1300 스위치에 로그인합니다.

2단계

고급 보기를 선택합니다.

3단계

Status and Statistics(상태 및 통계) > Health and Power(상태 및 전원) 메뉴로 이동합니다.

4단계

Dying Gasp는 Syslog 또는 SNMP 또는 둘 모두를 통해 구성할 수 있습니다. 이 예에서는 Syslog를 통한 컨피그레이션이 선택됩니다.

두 옵션을 모두 구성하는 경우 기본 Dying Gasp 방법을 설정해야 합니다. 정전 시 가장 먼저 사용할 옵션입니다.

5단계

적용을 클릭합니다. 이제 스위치는 로깅 설정에 구성된 Syslog 서버로 Dying Gasp 정보를 전송합니다.

6단계

로깅 설정으로 이동하려면 Administration(관리) > System Log(시스템 로그) > Remote Log Servers(원격 로그 서버)로 이동합니다.

7단계

더하기 아이콘을 클릭합니다.

8단계

Syslog 서버를 구성하고 Apply를 클릭합니다.

9단계

SNMP를 통해 구성하려면 메뉴에서 SNMP > Trap Settings(트랩 설정)로 이동합니다.

10단계

SNMP 알림이 활성화되었는지 확인합니다.

11단계

알림 수신자를 지정하려면 SNMP > Notification Recipients SNMPv1,2(알림 수신자 SNMPv1,2)로 이동하여 SNMP 콘솔의 IP 주소를 추가하도록 필드를 구성합니다.

12단계

컨피그레이션을 저장하려면 Save(저장) 아이콘을 클릭합니다.

확인

컨피그레이션이 작동하는지 확인하려면 스위치의 플러그를 뽑습니다.

이 예에서는 Syslog 서버에서 Dying Gasp 전력 손실 메시지를 볼 수 있습니다.

결론

이제 모두 준비되었습니다! Catalyst 1300 스위치에 Dying Gasp가 구성되어 있으면 디바이스의 모든 전력 손실 문제에 대해 알림을 받을 수 있습니다.

Catalyst 1300 스위치에 대한 자세한 내용은 다음 페이지를 참조하십시오.

- Cisco Catalyst 1200 또는 1300 Series 스위치로 업그레이드해야 하는 이유 기능 비교

- Cisco Catalyst 1200 및 1300 Series 스위치 요약

기타 구성 및 기능에 대해서는 Catalyst 시리즈 관리 가이드를 참조하십시오.