목차

소개

요구 사항

Legend

RPM 기반

Enterprise Linux(x86 및 ARM)

Oracle Linux - Unbreakable Enterprise Kernel/UEK(x86 및 ARM)

Amazon Linux(x86 및 ARM)

Amazon Linux 2(x86) 4.14 커널 버전 지원

SUSE Linux Enterprise 및 openSUSE Leap(x86)

데비안

Ubuntu LTS(x86 및 ARM)

데비안(x86 및 ARM)

최대 메인라인 커널 버전

관련 항목

소개

이 문서에서는 Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터의 OS 호환성 정보를 설명합니다.

요구 사항

- 64비트 운영 체제만 지원됩니다.

- x86 아키텍처(x86_64, intel, amd64라고도 함)는 모든 배포에서 지원됩니다.

- ARM 아키텍처(aarch64, arm64라고도 함)는 일부 배포 및 커널 버전에서 지원됩니다.

배포

버전

Cisco Secure Endpoint Connector LTS(Long Term Support) 발표

엔터프라이즈 Linux(EL)

6

종료 날짜: 2024년 11월 7일

7

2024년 6월 30일에 시작

SUSE Enterprise/openSUSE Leap

15 SP0 / 15.0

2024년 1월 31일에 종료

15 SP1 / 15.1

2024년 1월 31일에 종료

15 SP2 / 15.2

2024년 12월 31일에 종료

15 SP3 / 15.3

2025년 12월 31일에 종료

15 SP4 / 15.4

2026년 12월 31일에 종료

데비안

10

종료 날짜: 2024년 6월 30일

11

2024년 7월 1일에 시작

우분투 LTS

18.04

종료 날짜: 2028년 4월 30일

20.04

2025년 4월 2일에 시작

아마존 리눅스

2

종료 날짜: 2025년 6월 30일

2023

2025년 3월 15일에 시작

레거시 지원에 대한 자세한 내용은 Cisco Secure Endpoint Linux Connector 장기 지원을 참조하십시오.

Legend

지원되는 OS 및 버전

(참고: 항상 사용 가능한 최신 버전의 커넥터를 사용하는 것이 좋습니다.)

호환 가능: 커넥터가 작동하지만 OS 또는 커넥터가 지원되지 않습니다.

지원되지 않음

RPM 기반

Enterprise Linux(x86 및 ARM)

EL(Enterprise Linux)에는 다음 배포판이 포함됩니다.

- 로키 리눅스

- 알마 리눅스

- Red Hat Enterprise Linux

- Oracle Linux(RHCK)

- CentOS Linux

CentOS Stream과 같은 최신 버전 RHEL/CentOS 릴리스보다 먼저 유지되는 Enterprise Linux 배포판은 Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터에서 지원되지 않습니다.

배포

버전

지원되는 최소 커널 버전

Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터

릴리스 날짜 및 버전

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

2022-07-11

1.24.X

1.23.X

1.22.X

1.20.X

EL9

9.4

5.14.0-427(aarch64)

5.14.0-427(x86_64)

9.3

5.14.0-362(aarch64)

5.14.0-362(x86_64)

9.2

5.14.0-284(x86_64)

9.1

5.14.0-162(x86_64)

9.0

5.14.0-70(x86_64)

EL8

8.10

4.18.0-553(x86_64)

8.9

4.18.0-513(x86_64)

8.8

4.18.0-477(x86_64)

8.7

4.18.0-425(x86_64)

8.6

4.18.0-372(x86_64)

8.5

4.18.0-348(x86_64)

8.4

4.18.0-305(x86_64)

8.3

4.18.0-240(x86_64)

8.2

4.18.0-193(x86_64)

8.1

4.18.0-147(x86_64)

EL7

7.9

3.10.0-1160(x86_64)

7.8

3.10.0-1127(x86_64)

7.7

3.10.0-1062(x86_64)

7.6

3.10.0-957(x86_64)

7.5

3.10.0-862(x86_64)

7.4

3.10.0.693(x86_64)

7.3

3.10.0-514(x86_64)

7.2

3.10.0-327(x86_64)

EL6

6.10

2.6.32-754(x86_64)

6.9

2.6.32-696(x86_64)

6.7

2.6.32-573(x86_64)

6.6

2.6.32-504(x86_64)

6.5

2.6.32-504(x86_64)

6.4

2.6.32-358(x86_64)

Oracle Linux - Unbreakable Enterprise Kernel/UEK(x86 및 ARM)

배포

버전

지원되는 최소 커널 버전

Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터

릴리스 날짜 및 버전

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

Oracle Linux 9(UEK)

9.4

5.15.0-205(aarch64)

5.15.0-205(x86_64)

9.3

5.15.0-200(aarch64)

5.15.0-200(x86_64)

9.2

5.15.0-101(x86_64)

9.1

5.15.0-3(x86_64)

9.0

5.15.0-0(x86_64)

Oracle Linux 8(UEK)

8.9

5.15.0-200(x86_64)

8.8

5.15.0-101(x86_64)

8.7

5.15.0-3(x86_64)

8.6

5.4.17-2136(x86_64)

8.5

5.4.17-2136(x86_64)

8.4

5.4.17-2102(x86_64)

8.3

5.4.17-2011 (x86_64)

8.2

5.4.17-2011 (x86_64)

Oracle Linux 7(UEK)

7.9

5.4.17-2011 (x86_64)

7.8

4.14.35-1902(x86_64)

7.7

4.14.35-1902(x86_64)

Amazon Linux(x86 및 ARM)

배포

지원되는 최소 커널 버전

Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터

릴리스 날짜 및 버전

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

Amazon Linux 2023

6.1(x86_64 및 aarch64)

Amazon Linux 2

5.10(aarch64)

5.10(x86_64)

5.4(x86_64)

4.18(x86_64)

4.14(x86_64)

Amazon Linux 2(x86) 4.14 커널 버전 지원

각 Amazon Linux 2(x86) Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터 릴리스는 릴리스 이전에 18개의 최신 4.14 커널을 지원합니다.

참고: 참고: 4.14 커널 버전은 eBPF를 사용하는 대신 엔드포인트에서 시스템 이벤트 모니터링에 커널 모듈을 사용합니다. Linux 커넥터에 릴리스된 새로운 기능은 eBPF가 필요할 수 있습니다. 최신 커넥터 기능과의 호환성을 위해 Amazon Linux Extras 커널 버전으로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 커널 업그레이드 지침은 Amazon Linux 2 Kernel Upgrade AWS 문서를 참조하십시오.

Cisco 보안 엔드포인트 Linux 커넥터 버전

지원되는 최대 커널 버전

1.24.2

4.14.314-237.533 (2023-05-12) ~ 4.14.343-261.564 (2024-05-15)

1.24.1

4.14.311-233.529 (2023-04-07) ~ 4.14.336-257.568 (2024-04-03)

1.24.0

4.14.301-225.528 (2023-02-06) ~ 4.14.330-250.540 (2023-11-30)

1.23.1

4.14.299-223.520 (2022-12-01) ~ 4.14.327-246.539 (2023-11-01)

1.23.0

4.14.291-218.527 (2022-09-06) ~ 4.14.322-246.539 (2023-09-11)

1.22.1

4.14.291-218.527 (2022-09-06) ~ 4.14.322-244.536 (2023-08-17)

1.22.0

4.14.285-215.501 (2022-08-07) ~ 4.14.318-241.531 (2023-06-28)

SUSE Linux Enterprise 및 openSUSE Leap(x86)

배포

버전

지원되는 최소 커널 버전

Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터

릴리스 날짜 및 버전

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

SUSE Enterprise 15

/ Leap 15

15 SP5 / 15.5

5.14.21(x86_64)

15 SP4 / 15.4

5.14.21(x86_64)

15 SP3 / 15.3

5.3.18(x86_64)

15 SP2 / 15.2

5.3.18(x86_64)

15 SP1 / 15.1

4.12.14(x86_64)

15 SP0 / 15.0

4.12.14(x86_64)

데비안

Ubuntu LTS(x86 및 ARM)

Ubuntu의 LTS(Long Term Support) 버전만 공식적으로 지원됩니다.

배포

버전

지원되는 최소 커널 버전

Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터

릴리스 날짜 및 버전

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

우분투 24개 LTS

24.04.0

6.8.0-11-일반(amd64 및 arm64)

우분투 22개 LTS

22.04.3

6.2.0-26-일반(arm64)

6.2.0-26 일반(amd64)

22.04.2

5.19.0-32 일반(amd64)

22.04.1

5.15.0-43 일반(amd64)

22.04.0

5.15.0-25 일반(amd64)

우분투 20개 LTS

20.04.6

5.15.0-67 일반(amd64)

20.04.5

5.15.0-46 일반(amd64)

20.04.4

5.13.0-30 일반(amd64)

20.04.3

5.11.0-37 일반(amd64)

20.04.2

5.4.0-66 일반(amd64)

20.04.1

5.4.0-42 일반(amd64)

20.04.0

5.4.0-26 일반(amd64)

우분투 18개 LTS

18.04.6

5.4.0-84 일반(amd64)

18.04.5

5.4.0-42 일반(amd64)

18.04.4

5.3.0-28 일반(amd64)

18.04.3

5.0.0-23 일반(amd64)

18.04.2

4.18.0-15 일반(amd64)

데비안(x86 및 ARM)

배포

지원되는 최소 커널 버전

Cisco Secure Endpoint Linux 커넥터

릴리스 날짜 및 버전

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1.24.X

1.23.X

1.22.X

데비안 12

6.1.0-15(arm64)

6.1.0-15(amd64)

데비안 11

5.10.0-26(amd64)

데비안 10

4.19.0-21(amd64)

최대 메인라인 커널 버전

Cisco 보안 엔드포인트 Linux 커넥터 버전

지원되는 최대 커널 버전

1.24.X

6.8

1.23.X

6.3

1.22.X

5.19

1.20.7

5.19

관련 항목

- 보안 엔드포인트 Windows 커넥터 OS 호환성

- Cisco Secure Endpoint Mac Connector OS 호환성

- Cisco Security Connector Apple iOS 호환성

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector 업데이트 재부팅 요구 사항

- 데비안 기반 시스템의 Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector 구축

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector 결함

- Linux 커널 레벨 결함

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector 커널 모듈 구축

- Cisco Orbital 시스템 요구 사항