목표

VPN(Virtual Private Network)은 보안을 제공하기 위해 가상으로 공용 네트워크를 통해 원격 사용자의 디바이스를 연결하는 데 사용되는 사설 네트워크입니다.VPN Summary 페이지에는 사용 가능한 VPN 터널 수, 사용 가능한 VPN 터널 수, 사용 횟수 등 VPN 터널의 일반적인 정보가 표시됩니다.이 페이지에는 게이트웨이 간, 클라이언트-게이트웨이 및 그룹 VPN 상태 정보도 표시됩니다.

이 문서에서는 RV0XX Series VPN 라우터의 VPN Summary 페이지에 표시되는 정보에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

소프트웨어 버전

· v4.2.2.08

VPN 요약

1단계. Router Configuration Utility에 로그인하고 VPN > Summary를 선택합니다.Summary(요약) 페이지가 열립니다.

요약

· 사용된 터널 — 사용 중인 터널 수를 표시합니다.

· 사용 가능한 터널 — VPN 연결에 사용할 수 있는 총 터널 수를 표시합니다.

1단계. (선택 사항) 터널에 대한 자세한 내용을 보려면 Details를 클릭합니다.새 창이 나타납니다.

•아니요. — VPN 연결에 사용되는 터널 번호입니다.

· Name — VPN 연결에 사용되는 터널 이름입니다.

· 상태 — VPN 연결의 현재 상태입니다.

- Connected(연결됨) — 터널이 현재 VPN 연결에 사용됩니다.

- Waiting for Connection — 터널이 사용되지만 연결 설정을 기다리는 중입니다.

· 2단계 Enc/Auth/Grp — VPN 연결에 사용되는 인증입니다.

· 로컬 그룹 — 로컬 그룹의 IP 주소 및 서브넷 마스크입니다.

· 원격 그룹 — 원격 그룹의 IP 주소 및 서브넷 마스크입니다.

· 원격 게이트웨이 — 원격 게이트웨이의 IP 주소입니다.

2단계(선택 사항) 터널의 데이터를 새로 고치려면 Refresh(새로 고침)를 클릭합니다.

3단계. 닫기를 클릭하여 창을 닫습니다.

VPN 터널 상태

· Tunnel(s) Enabled(s)(터널 활성화) — VPN 연결을 위해 활성화된 터널 수를 표시합니다.이것은 VPN 연결을 위해 성공적으로 구성된 터널 수를 보여줍니다.

· 정의된 터널 — VPN 연결에 대해 정의된 터널 수를 표시합니다.활성화 및 비활성화된 터널을 포함하는 VPN 연결에 사용할 수 있는 터널 수를 표시합니다.

연결 테이블

게이트웨이 간 및 클라이언트-게이트웨이(단일) VPN 연결을 표시합니다.

•아니요. — VPN 연결에 사용되는 터널 번호입니다.

· Name — VPN 연결에 사용되는 터널 이름입니다.

· 상태 — VPN 연결의 현재 상태입니다.

- Connected(연결됨) — 터널이 현재 VPN 연결에 사용됩니다.

- Waiting for Connection — 터널이 사용되지만 연결 설정을 기다리는 중입니다.

· 2단계 Enc/Auth/Grp — VPN 연결에 사용되는 인증입니다.

· 로컬 그룹 — 로컬 그룹의 IP 주소 및 서브넷 마스크입니다.

· 원격 그룹 — 원격 그룹의 IP 주소 및 서브넷 마스크입니다.

· 원격 게이트웨이 — 원격 게이트웨이의 IP 주소입니다.

1단계. (선택 사항) 현재 터널에 연결되어 있지 않은 경우 Connect(연결)를 클릭하여 VPN 터널에 연결합니다.

2단계. (선택 사항) 현재 VPN 터널에 연결되어 있는 경우 Disconnect(연결 끊기)를 클릭하여 연결을 종료합니다.

3단계. (선택 사항) 게이트웨이 또는 클라이언트에 게이트웨이 VPN에 새 게이트웨이를 추가하려면 Add(추가)를 클릭합니다.

4단계. (선택 사항) 설치된 VPN의 정보를 수정하려면 Configuration(컨피그레이션) 열 아래의 Edit(수정)를 클릭합니다.

5단계. (선택 사항) VPN을 삭제하려면 Delete(삭제)를 클릭합니다.

참고:게이트웨이 VPN에 게이트웨이를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN 라우터의 게이트웨이 VPN에 대한 게이트웨이 구성 문서를 참조하십시오.게이트웨이 VPN에 클라이언트를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router의 VPN 클라이언트에 대한 원격 액세스 터널 설정(클라이언트-게이트웨이) 문서를 참조하십시오.

그룹 VPN 연결 테이블

Group VPN connection(그룹 VPN 연결) 테이블에는 클라이언트-게이트웨이 그룹 VPN에 대한 일반 정보가 표시됩니다.

· 그룹 이름 — VPN 연결에 사용되는 그룹 이름입니다.

· Connected Tunnels — VPN 터널에 로그인한 사용자 수입니다.

· 2단계 Enc/Auth/Grp — VPN 연결에 사용되는 인증입니다.

· 로컬 그룹 — 로컬 그룹의 IP 주소 및 서브넷 마스크입니다.

· 원격 클라이언트 — 원격 클라이언트의 도메인 이름입니다.

· Remote Client Status(원격 클라이언트 상태) - VPN 연결에 대한 VPN 그룹, IP 주소 및 연결 시간(초)의 세부 정보입니다.

· Tunnel Test — VPN 터널이 VPN 연결에 사용되는지 여부에 대한 터널 상태입니다.

1단계. (선택 사항) 현재 터널에 연결되어 있지 않은 경우 Connect(연결)를 클릭하여 VPN 터널에 연결합니다.

2단계. (선택 사항) 현재 VPN 터널에 연결되어 있는 경우 Disconnect(연결 끊기)를 클릭하여 연결을 종료합니다.

3단계. (선택 사항) 새 그룹 VPN을 추가하려면 Add(추가)를 클릭합니다.

4단계. (선택 사항) 설치된 VPN의 정보를 수정하려면 Edit를 클릭합니다.

5단계. (선택 사항) VPN을 삭제하려면 Delete(삭제)를 클릭합니다.

VPN 클라이언트 상태

VPN Client Status(VPN 클라이언트 상태) 테이블에는 VPN 클라이언트에 대한 자세한 정보가 표시됩니다.

•아니요.— VPN 클라이언트의 식별 번호입니다.

· 사용자 이름 — VPN 사용자를 식별하는 데 사용되는 고유 이름입니다.

· 상태 — 클라이언트에 대한 VPN 연결의 현재 상태입니다.

- 오프라인 — 터널이 사용되지 않습니다.

- Connected(연결됨) — 터널이 현재 VPN 연결에 사용됩니다.

- Waiting for Connection — 터널이 사용되지만 연결 설정을 기다리는 중입니다.

· Start Time — VPN 클라이언트가 VPN 연결을 설정한 시작 시간입니다.

· End Time — VPN 클라이언트가 VPN 연결을 중지하는 종료 시간입니다.

· Duration — VPN 연결의 활성 시간입니다.

1단계. (선택 사항) 연결을 중단하려면 연결 끊기 아래의 확인란을 선택하여 특정 연결을 지정한 다음 연결 끊기를 클릭합니다.