목표

관리자는 Port Status(포트 상태) 페이지에서 다른 포트의 컨피그레이션을 볼 수 있습니다. 이 정보는 사용자가 컨피그레이션을 제어하거나 관리자에게 어떤 기능을 변경해야 하는지 알리는 데 도움이 됩니다.

이 문서에서는 RV016, RV042, RV042G 및 RV082 VPN Router의 포트에 대한 정보를 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

소프트웨어 버전

· v4.2.1.02

포트 상태 보기

1단계. 라우터 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Port Management(포트 관리) > Port Status(포트 상태)를 선택합니다. Port Status(포트 상태) 페이지가 열립니다.

2단계. Port ID(포트 ID) 드롭다운 목록에서 정보를 볼 포트를 선택합니다.

포트 상태에 대해 다음 정보가 표시됩니다.

· Summary(요약) - 포트의 상태에 대한 기본 정보를 표시합니다.

- 유형 — 포트의 유형과 속도 상태를 표시합니다. 속도는 최대 1000 Base-TX/Mbps까지 가능합니다.

- 인터페이스 — 포트가 현재 사용 중인 LAN 또는 WAN의 유형을 표시합니다.

- 링크 상태 — 연결의 상태를 표시합니다. 두 가지 가능한 [작동] 또는 [작동 중지] 값이 있습니다.

- 포트 활동 — 포트 활동을 표시합니다. Enable 또는 Disable 값은 두 가지가 있습니다.

- 우선순위 — 현재 포트의 우선순위를 표시합니다. 우선순위가 높거나 보통 우선순위가 높은 두 가지 값이 있습니다.

- 속도 상태 — 포트가 현재 정보를 전송하는 데 사용 중인 속도를 표시합니다. 가능한 속도는 10Mbps, 100Mbps 또는 1000Mbps입니다.

- 듀플렉스 상태 — 듀플렉스 모드는 두 방향으로 동시에 통신하는 연결된 두 개의 장치로 구성된 포인트-투-포인트 시스템입니다. 듀플렉스 상태는 Full 또는 Half입니다. 하프 듀플렉스는 양방향의 통신이지만 한 번에 한 방향으로만 통신합니다. 전이중은 양방향으로 동시에 통신합니다.

- 자동 협상 — 자동 협상은 두 디바이스가 연결되어 있고 속도 이중 모드 및 흐름 제어와 같은 동일한 전송 매개변수를 선택하는 것입니다. Enabled(활성화됨) 또는 Disabled(비활성화됨)입니다.

- VLAN — 포트의 VLAN을 표시합니다.

· Statistics — 포트 사용량에 대한 통계를 표시합니다.

- Receive Packet Count — 수신된 패킷 수를 표시합니다.

- Receive Packet Byte Count — 수신된 패킷 바이트 수를 표시합니다.

- Transmit Packet Byte Count — 전송된 패킷 바이트 수를 표시합니다.

- 패킷 오류 수 — 패킷 오류 수를 표시합니다.

3단계. (선택 사항) 새로 고침을 눌러 데이터를 갱신합니다.