식별된 날짜

2016년 12월 20일

해결된 날짜

해당 없음

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

RV320

1.3.2.02

문제 설명

RV320은 ISP(Internet Service Provider), Optimal Online을 통해 예상하는 것보다 처리량이 느립니다.100Mbps의 ISP 인터넷 연결에서 30Mbps의 속도만 낮습니다.사용된 모뎀은 Cisco DPQ3925입니다.

현재 상태

WAN이 100 Half Duplex로 설정되면 최대 70Mbps의 처리량을, WAN이 100 Full Duplex로 설정되면 약 7~8Mbps의 처리량을 얻을 수 있습니다.디버그 파일이 수집되었지만 개발자는 보고된 네트워크 환경과 동일한 설정으로 전체 속도를 볼 수 있으므로 문제를 재현할 수 없습니다.이 문제는 향후 참조될 예정입니다.