목표

IP(Internet Protocol) 주소 그룹은 관리자가 IP 버전을 기준으로 IP 주소를 그룹화할 수 있도록 하는 RV34x Series 라우터의 기능입니다.이렇게 하면 웹 필터링 및 애플리케이션 컨트롤과 같은 라우터의 다른 기능이 지원됩니다.이 기능을 사용하면 관리자가 인터넷 상의 리소스에 대한 액세스를 더욱 제어할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 RV34x Series 라우터에서 IP 주소 그룹을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- RV34x 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.0.01.16

IP 주소 그룹 추가

IPv4 기반 IP 주소 그룹

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > IP Address Group(IP 주소 그룹)을 선택합니다.

2단계. IP Address Group Table(IP 주소 그룹 테이블)에서 Add(추가)를 클릭하여 항목을 생성합니다.

3단계. 표시되는 Add/Edit IP Address Group(IP 주소 그룹 추가/수정) 창에 Group Name(그룹 이름) 필드에서 그룹을 쉽게 식별할 이름을 입력합니다.이 필드에는 특수 문자의 영숫자와 밑줄(_)만 사용할 수 있습니다.

참고:이 예에서는 Stoneroses_grp1이 사용됩니다.

4단계. IP Address Group Table(IP 주소 그룹 테이블)에서 Add(추가)를 클릭하여 항목을 생성합니다.

5단계. Protocol(프로토콜) 드롭다운 메뉴에서 Internet Protocol(인터넷 프로토콜)을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- IPv4 — IPv4(Internet Protocol version 4)는 32비트(4바이트) 주소입니다.이 옵션을 선택한 경우 6단계로 이동합니다.

- IPv6 — IPv4의 후속 항목은 128비트(8바이트) 주소로 구성됩니다.이 옵션을 선택한 경우 IPv6 기반 IP 주소 그룹 컨피그레이션 영역으로 건너뜁니다.

6단계. IPv4에서 IP 주소 풀을 생성하는 데 사용할 유형을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- IP 주소 — IP 주소 그룹은 단일 IP 주소를 사용합니다.이 옵션을 선택한 경우 7단계로 건너뜁니다.

- IP 주소 서브넷 — 특정 서브넷 주소를 공유하는 네트워크의 일부입니다.이 옵션을 선택한 경우 8단계로 건너뜁니다.

- IP Address Range(IP 주소 범위) — 동일한 하위 네트워크 내의 호스트 IP 주소 범위를 입력합니다.이 옵션을 선택한 경우 9단계로 건너뜁니다.

참고:이 예에서는 IP 주소가 사용됩니다.

7단계. IP Address(IP 주소)를 선택한 경우 IP 필드에서 그룹에 할당할 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 192.168.2.100이 사용됩니다.

8단계. IP 주소 서브넷을 선택한 경우 각 필드에 IP 주소와 서브넷 마스크를 입력합니다.

참고:이 예에서는 192.168.2.102이 IP 주소로 사용되고 서브넷 마스크는 255.255.255.0입니다.

9단계. 6단계에서 IP 주소 범위를 선택한 경우 각 Start 및 End 필드에 IP 주소 범위를 입력합니다.

참고:이 예에서 192.168.1.124은 시작 IP 주소로, 192.168.1.152은 끝 주소로 사용됩니다.

10단계. 적용을 누릅니다.

기본 IP 주소 그룹 페이지로 리디렉션됩니다.

11단계. 적용을 클릭합니다.

이제 RV34x Series 라우터에 IPv4 기반 IP 주소 그룹을 성공적으로 구성했어야 합니다.

IPv6 기반 IP 주소 그룹

1단계. IPv6에서 주소 그룹을 구성하는 데 사용할 유형을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- IP 주소 — IP 주소 그룹은 단일 IPv6 주소를 사용합니다.이 옵션을 선택한 경우 2단계로 건너뜁니다.

- IP 주소 서브넷 — 특정 서브넷 주소를 공유하는 네트워크의 일부입니다.이 옵션을 선택한 경우 3단계로 건너뜁니다.

- IP Address Range(IP 주소 범위) — 동일한 하위 네트워크 내에서 호스트 IPv6 주소 범위를 입력합니다.이 옵션을 선택한 경우 4단계로 건너뜁니다.

참고:이 예에서는 IP 주소가 선택됩니다.

2단계. IP 주소를 선택한 경우 IP 필드에서 그룹에 할당할 IPv6 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 2001:db8:a0b:12f0::1이 IP 주소로 사용됩니다.

3단계. IP 주소 서브넷을 선택한 경우 각 필드에 IPv6 주소와 접두사 길이를 입력합니다.

참고:이 예에서 IPv6 주소는 2001:db8:a0b:12f0::1이고 prefix-length는 96입니다.

4단계. 1단계에서 IP Address Range(IP 주소 범위)를 선택한 경우 해당 Start(시작) 및 End(종료) 필드에 호스트 IPv6 주소 범위를 입력합니다.

참고:이 예에서 시작 주소는 2001:db8:a0b:12f0::1이고 끝 주소는 2001:db8:a0b:12f0::7입니다.

5단계. 적용을 누릅니다.

기본 IP 주소 그룹 페이지로 돌아갑니다.

6단계. 적용을 클릭합니다.

이제 RV34x Series Router에서 IPv6 기반 IP 주소 그룹을 성공적으로 구성했어야 합니다.