목표

이 문서의 목적은 RV130 및 RV130W 라우터에서 관리자 및 게스트 사용자를 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

RV130 및 RV130W Router는 설정을 보고 관리할 수 있도록 사용자 계정을 제공합니다. 사용자는 인증 도메인, LAN(Local Area Network) 및 서비스 액세스 규칙, 유휴 시간 제한 설정을 공유하는 SSL(Secure Sockets Layer) VPN(Virtual Private Network)의 서로 다른 그룹 또는 논리 그룹의 사용자일 수 있습니다. 사용자 관리는 어떤 유형의 사용자가 특정 유형의 시설을 활용할 수 있는지, 그리고 어떻게 할 수 있는지를 정의합니다.

적용 가능한 장치

- RV130

- RV130W

소프트웨어 버전

- 1.0.3.22

사용자 계정 구성

계정 활성화

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Administration > Users를 선택합니다.

2단계(선택 사항) Account Activation(계정 활성화) 영역에서 Active Guest Account(활성 게스트 계정) 확인란을 선택하여 라우터에 대한 읽기 전용 액세스를 활성화합니다.

참고: 관리자 계정은 기본적으로 활성화되어 있으며 선택 취소할 수 없습니다. 관리자 계정 권한은 구성 및 설정을 읽고 쓸 수 있습니다.

관리자 계정 설정

1단계. 관리자 설정 편집 확인란을 선택하여 구성 필드를 활성화합니다.

2단계. 새 사용자 이름 필드에 관리 권한 사용자의 새 사용자 이름을 입력합니다. 기본값은 cisco입니다.

참고: 이 예에서는 Cisco가 사용됩니다.

3단계. 이전 비밀번호 필드에 관리자 권한 계정과 연관된 이전 비밀번호를 입력합니다.

4단계. 새 비밀번호 필드에 계정의 새 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호 강도 측정기는 필드의 오른쪽에 나타나며 사용되는 길이와 문자를 기준으로 비밀번호의 강도를 결정합니다.

5단계. Retype New Password 필드에서 입력한 비밀번호를 다시 입력합니다.

6단계. 클릭합니다.

이제 관리자 계정 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

게스트 설정

1단계. Edit Guest Settings(게스트 설정 수정) 확인란을 선택하여 컨피그레이션에 대한 필드를 활성화합니다.

2단계. New Username(새 사용자 이름) 필드에 게스트 권한 사용자의 새 사용자 이름을 입력합니다. 기본값은 guest입니다.

참고: 이 예에서는 Disco가 사용됩니다.

3단계. Old Password 필드에 게스트 권한 계정과 연결된 이전 비밀번호를 입력합니다.

4단계. 새 비밀번호 필드에 계정의 새 비밀번호를 입력합니다. 비밀번호 강도 측정기는 필드의 오른쪽에 나타나며 사용되는 길이와 문자를 기준으로 비밀번호의 강도를 결정합니다.

5단계. Retype New Password 필드에서 입력한 비밀번호를 다시 입력합니다.

6단계. 클릭합니다.

이제 게스트 계정 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

로컬 사용자 가져오기

1단계. Import User Name & Password(사용자 이름 및 비밀번호 가져오기) 영역에서 Browse...를 클릭하고 적절한 파일을 선택합니다. CSV(Comma-Separated Values) 파일이어야 합니다. 템플릿을 다운로드하려면 2단계로 건너뜁니다.

참고: 이 예에서는 User_Import_Template (2).csv가 사용됩니다.

2단계. (선택 사항) 템플릿을 다운로드하려면 Download(다운로드)를 클릭합니다.

3단계. Import를 클릭합니다.

구성 설정이 성공적으로 저장되었다는 메시지가 페이지 상단에 나타납니다.

4단계. Save(저장)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

이제 RV130 또는 RV130W에서 로컬 사용자 목록을 성공적으로 가져와야 합니다.

이 문서 관련 비디오 보기...

Cisco의 다른 기술 상담을 보려면 여기를 클릭하십시오.