목표

RV340 또는 RV345 라우터의 Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) Services 페이지에는 호스트가 통신할 때 라우터에서 사용하는 프로토콜, 포트 및 IP 주소의 통계가 표시됩니다.이는 일반적으로 네트워크의 호스트에 대한 전송 및 승인 상태를 확인하는 데 유용합니다.

이 문서에서는 RV340 또는 RV345 라우터에서 라우팅 테이블을 보는 방법을 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- RV300 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.0.00.33 - RV340, RV345

TCP/IP 통계 보기

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Status and Statistics(상태 및 통계) > TCP/IP Services(TCP/IP 서비스)를 선택합니다.

TCP/IP 서비스 페이지에 다음 정보가 표시됩니다.

포트 수신 상태

- 프로토콜 — 사용되는 프로토콜의 유형입니다.

- 수신 IP 주소 — 디바이스의 수신 대기 IP 주소입니다.

- 수신 포트 — 디바이스의 수신 대기 포트입니다.

설정된 연결 상태

- 프로토콜 — 사용되는 프로토콜 유형입니다.

- 로컬 IP 주소 — 시스템의 IP 주소입니다.

- Local Port(로컬 포트) - 다른 서비스의 수신 대기 포트입니다.

- 외부 주소 — 연결된 디바이스의 IP 주소입니다.

- 외부 포트 — 연결된 디바이스의 포트입니다.

- 상태 — 세션의 연결 상태입니다.

이제 RV340 또는 RV345 라우터에서 TCP/IP 통계를 성공적으로 확인했어야 합니다.