목표

관리자는 세션 시간 초과 기능을 사용하여 특정 세션이 유휴 상태로 유지되는 시간을 구성할 수 있습니다.따라서 유휴 상태일 때 세션에서 로그아웃하여 네트워크에 원치 않는 액세스를 가질 가능성도 제한됩니다.

세션 시간 초과 설정을 구성하는 것도 시간이 걸리는 컨피그레이션을 수행하는 경우 유리하므로 세션 시간 제한을 훨씬 더 오래 설정할 수 있습니다.이렇게 하면 세션 시간이 초과되어 관리자가 전체 컨피그레이션을 다시 수행해야 하는 상황을 방지할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 RV34x Series 라우터에서 세션 시간 제한 설정을 구성하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- RV34x 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.0.01.16

세션 시간 초과 설정 구성

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Firewall(방화벽) > Session Timeout(세션 시간 초과)을 선택합니다.

2단계. TCP Session Timeout 필드에 비활성 TCP(Transmission Control Protocol) 세션이 세션 테이블에서 제거되기까지의 기간을 초 단위로 입력합니다.범위는 30~86400초입니다.기본값은 1800입니다.

참고:이 예에서는 1801이 사용됩니다.

3단계. UDP Session Timeout 필드에 비활성 UDP(User Datagram Protocol) 세션이 세션 테이블에서 제거된 기간을 초 단위로 입력합니다.범위는 30~86400초입니다.기본값은 30초입니다.

참고:이 예에서는 31이 사용됩니다.

4단계. ICMP Session Timeout Duration(ICMP 세션 시간 제한 기간) 필드에서 비활성 ICMP(Internet Control Message Protocol) 세션이 세션 테이블에서 제거되는 시간(초)을 입력합니다.범위는 15~60초입니다.기본값은 30입니다.

참고:이 예에서는 31이 사용됩니다.

5단계. 최대 동시 접속 필드에 허용되는 동시 접속 수를 입력합니다.

참고:이 예에서는 40001이 사용됩니다.

현재 연결 영역에는 활성 동시 연결 수가 표시됩니다.

6단계. (선택 사항) 현재 연결을 지우려면 Clear Connections 버튼을 클릭합니다.

7단계. 적용을 클릭하여 설정을 저장합니다.

8단계. (선택 사항) 구성을 영구적으로 저장하려면 구성 복사/저장 페이지로 이동하거나 페이지 상단의 아이콘을 클릭합니다.

이제 RV34x Series Router에서 Session Timeout Settings(세션 시간 초과 설정)를 성공적으로 구성했어야 합니다.