요약

웹 필터링 기능이 활성화된 경우 내부 웹 서버에 대한 액세스는 작동하지 않지만 비활성화된 경우 정상적으로 작동합니다.

식별된 날짜

2016년 7월 11일

해결된 날짜

2017년 1월 13일

영향을 받는 제품

모델

펌웨어 버전

RV320, RV325

1.2.1.14, 1.3.1.10

문제 설명

웹 필터링 기능이 활성화된 경우 내부 웹 서버에 대한 액세스는 작동하지 않지만 비활성화된 경우 정상적으로 작동합니다.내부 웹 서버에 액세스하는 응답 패킷이 NAT(Network Address Translation) 경로를 올바르게 통과하지 못했습니다.초기 TCP(Transmission Control Protocol) 핸드셰이크가 완료되지만 GET 요청이 필터링됩니다.

해결

응답 패킷의 경로를 조정합니다.