목표

DNS(Domain Name Service) Name Lookup 및 Ping Test는 RV34x Series Router의 두 가지 기본 제공 툴로서 연결 문제를 식별하고 해결하는 데 유용합니다.DNS 이름 조회는 지정된 도메인의 IP 주소를 학습하는 데 사용됩니다.Ping 테스트를 사용하면 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력하고 RV34x 라우터가 원격 호스트로 패킷을 전송하고 응답을 받을 수 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

이 문서에서는 RV34x VPN Series 라우터에서 진단 도구를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- RV34x 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.0.01.16

RV34x Series 라우터에서 진단 수행

IP 주소 Ping 또는 추적

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Diagnostic(진단)을 선택합니다.

2단계. Ping 또는 Trace on IP Address(IP 주소/도메인 이름) 영역 아래의 IP Address/Domain Name(IP 주소/도메인 이름) 필드에 IP 주소를 입력합니다.IPv4 또는 IPv6 주소일 수 있습니다.

참고:이 예에서는 98.138.253.109이 사용됩니다.

3단계. (선택 사항) Ping 버튼을 클릭하여 라우터와 이 라우터에 연결된 네트워크의 다른 디바이스 간의 연결을 테스트합니다.Ping 테스트는 호스트에서 대상 호스트로 ICMP(Internet Control Message Protocol) 에코 요청 패킷을 전송합니다.테스트 결과에는 상태, 전송 또는 수신된 패킷 및 패킷 손실이 포함됩니다.

참고:반환에는 대상에 도달했고 ping이 반환되었음을 보여줍니다.

4단계. (선택 사항) Traceroute 버튼을 클릭하여 대상 IP 주소와 활성 디바이스 사이에 있는 모든 라우터를 표시합니다. 결과는 라우터와 대상 간에 최대 30홉까지 표시됩니다.

이제 RV34x Series Router에서 IP 주소를 ping하거나 추적해야 합니다.

DNS 조회 수행

1단계. Perform a DNS Lookup(DNS 조회 수행) 영역 아래의 IP Address/Domain Name(IP 주소/도메인 이름) 필드에 FQDN(Fully Qualified Domain Name)을 입력합니다. DNS 조회는 지정된 호스트 이름에 대한 IP 주소를 검색하는 데 사용됩니다.

참고:이 예에서는 facebook.com이 사용됩니다.

2단계. Lookup(조회)을 클릭하여 DNS 조회를 수행합니다.

참고:아래 창에는 Facebook의 IP 주소가 표시됩니다.

이제 RV34x Series 라우터에서 DNS 조회를 성공적으로 수행했어야 합니다.