목표

Cisco RV130 Multifunction VPN Router with Web Filtering은 사용하기 쉽고 유연한 고성능 장치로 중소기업에 적합합니다. 이제 새로운 RV130은 웹 필터링을 통해 소규모 사무실 및 원격 직원들에게 매우 안전한 광대역 유선 연결을 제공합니다.

이 문서에서는 RV130 Multifunction VPN Router with Web Filtering에 대한 제품 사양을 제공합니다.

참고: RV130 Multifunction VPN Router with Web Filtering에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

제품 사양

사양

설명

표준

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q(VLAN), 802.1D(스패닝 트리), 802.11i(WPA2 보안), 802.11e(무선 QoS), RIP(Routing Information Protocol) v1(RFC 1058), RIP v2(RFC 1723), IPv4(RFC 791), IPv6(RFC 2460)

운영 체제

Linux

케이블 유형

Category 5e 이상

포트

LAN, WAN, USB, 콘솔

물리적 인터페이스

사양

설명

포트

4 - 10/100/1000Mbps 기가비트 LAN 포트(관리 스위치 포함), 단일 10/100/1000Mbps 기가비트 WAN 포트, USB 포트 1개, 12VDC 전원 포트

단추

단추

리셋 버튼, 전원 버튼

LED

전원, VPN, LAN(1-4), WAN 및 USB

잠금 슬롯

Kensington 잠금 슬롯

물리적 사양

물리적 크기

(가로 x 세로 x 높이)

14.986 x 29.9 x 15.011cm(8.9 x 3.4 x 8.7인치)

무게

0.72kg(1.6파운드)

네트워크 기능

사양

사양

VLAN 지원

예

네트워크 프로토콜

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버

PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)

PPTP(Point-to-Point 터널링 프로토콜)

DNS 프록시

IGMP(Internet Group Management Protocol) 프록시 및 멀티캐스트 포워딩

RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)

DynDNS(Dynamic Domain Name System), NOIP(No Internet Protocol)

NAT(Network Address Translation), PAT(Port Address Translation)

일대일 NAT

포트 관리

포트 미러링

봉주르

VLAN 수

활성 VLAN 5개(3~4096개 범위)

라우팅 프로토콜

정적 라우팅

동적 라우팅

RIP v1 및 v2

VLAN 간 라우팅

NAT(Network Address Translation)

PAT, NAPT(Network Address Port Translation) 프로토콜

네트워크 에지(DMZ)

모든 LAN IP 주소로 소프트웨어 구성 가능

신장 트리

예

로드 밸런싱

예

QoS(Quality of Service)

WAN 큐잉

큐 3개

차등 서비스 코드 포인트 지원(DSCP)

서비스 등급(CoS)

서비스 우선순위 지정을 위한 대역폭 관리

IPv6

듀얼 스택 IPv4 및 IPv6

6to4 터널링

상태 비저장 주소 자동 컨피그레이션

LAN의 IPv6 클라이언트용 DHCPv6 서버

WAN 연결을 위한 DHCPv6 클라이언트

ICMP(Internet Control Message Protocol) v6

고정 IPv6 라우팅

RIPng를 사용한 동적 IPv6 라우팅

IPv6 호스트 지원

IPv6 RADIUS

NTP(Network Time Protocol)

레이어 2

802.1Q 기반 VLAN, 5개의 활성 VLAN

보안

사양

설명

액세스 제어

예, 관리 ACL(Access Control List) + MAC ACL

안전한 관리

HTTPS, 사용자 이름/비밀번호 복잡성

방화벽

SPI(Stateful Packet Inspection) 방화벽, 포트 전달 및 트리거링, DoS(Denial-of-Service) 방지, 소프트웨어 기반 DMZ

DoS 공격 방지:

SYN 플러드

에코 스톰

ICMP 플러드

UDP 플러드

TCP 플러드

Java, 쿠키, active-X, HTTP 프록시 차단

웹 필터

악성 웹 사이트를 필터링하고 유해한 웹 사이트를 차단합니다.

애플리케이션 제어

예

IP Source Guard

MAC 주소에 IP 주소 바인딩

VPN

게이트웨이 간 IPsec VPN

게이트웨이 간 IPsec 터널 10개

클라이언트-게이트웨이 IPsec

TheGreenBow 및 ShrewSoft VPN 클라이언트를 사용하는 클라이언트-게이트웨이 IPsec 터널 10개

PPTP VPN

최대 터널 10개

VPN 통과

IPSec/PPTP/L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol) 통과

VPN 처리량(IPsec)

50Mbps

설정

사양

설명

웹 기반 유틸리티

간단한 브라우저 기반 컨피그레이션(HTTP, HTTPS)

관리 프로토콜

웹 브라우저, SNMP(Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, UPnP(Universal Plug and Play)예

원격 관리

예

이벤트 로깅

로컬, 원격 syslog, 이메일 알림

네트워크 진단

로깅, Ping, Traceroute, DNS 조회 및 포트 미러

웹 펌웨어 업그레이드

웹 브라우저를 통해 펌웨어 업그레이드 가능, 컨피그레이션 파일 가져오기 및 내보내기

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP 클라이언트

Pv6 호스트

예

HTTP 리디렉션

예

시스템 시간

NTP, 일광 절약 수동 입력 지원

언어

GUI 지원(영어)

환경

사양

설명

전력

12V 2.5A

인증

FCC, CE, IC, Wi-Fi

작동 온도

0°~40°C(32°~104°F)

보관 온도

-20°~70°C(-4°~158°F)

작동 습도

10% ~ 85% 비응결