목표

Cisco RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN Router는 뛰어난 성능을 제공하며 설치, 구축 및 사용이 편리합니다.이 디바이스는 일반 WAN(Ethernet Wide Area Network) 인터페이스 또는 비대칭 VDSL2(Digital Subscriber Line 2 plus) 인터페이스에 연결하는 데 사용할 수 있습니다.또한 Cisco FindIT Network Management를 지원하므로 Cisco 스위치, 라우터, 무선 액세스 포인트와 같은 지원되는 Cisco 디바이스를 관리할 수 있습니다.Cisco FindIT Network Management에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.RV134W는 SOHO(Small Office Home Office) 및 VPN(Virtual Private Network) 기능을 갖춘 소규모 구축에 적합합니다.

이 문서에서는 RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN Router의 사양을 살펴봅니다.

참고:RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN Router에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

제품 사양

사양

설명

표준

IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1w(Rapid Spanning Tree), 802.1X(보안 인증), 802.1Q(VLAN), 8002.102.1.1 11i(WPA2[Wi-Fi Protected Access] 보안), 802.11e(무선 QoS), IPv4(RFC 791), IPv6(RFC 2460), RIP(Routing Information Protocol) v1(RFC 1058), RIP v2(RFC 1723)

물리적 인터페이스

포트

LAN, WAN, USB, 콘솔

스위치

전원 버튼(켜기, 끄기)

단추

재설정, Wi-Fi(켜기, 끄기)

케이블 유형

범주 5e 이상

LED

전원, DSL 또는 WAN, 인터넷, LAN(포트 1-4), 무선, VPN, USB

운영 체제

리눅스

네트워크 기능

네트워크 프로토콜

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버

PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)

PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)

DNS 프록시

DHCP 릴레이 에이전트

IGMP(Internet Group Management Protocol) 프록시 및 멀티캐스트 전달

RSTP(Rapid Spanning Tree Protocol)

동적 도메인 이름 시스템(DynDNS, NOIP)

NAT(Network Address Translation), PAT(Port Address Translation)

일대일 NAT

포트 관리

포트 미러링

모든 LAN IP 주소에 대해 소프트웨어 구성 가능 DMZ

SIP(Session Initiation Protocol) ALG(Application Layer Gateway)

LAN

10/100/1000Mbps LAN 포트 4개(관리형 스위치 포함)

WAN

10/100/1000Mbps GE WAN 포트 1개

WAN

VDSL2 1개

WLAN

고속 802.11ac 무선 액세스 포인트 내장

라우팅 프로토콜

정적 라우팅

동적 라우팅

RIP v1 및 v2

VLAN 간 라우팅

NAT(Network Address Translation)

PAT(Port Address Translation), NAPT(Network Address Port Translation) 프로토콜

VLAN 지원

포트 기반 및 802.1Q 태그 기반 VLAN

VLAN 수

6개의 활성 VLAN(2-4094 범위)

IPv6

듀얼 스택 IPv4 및 IPv6

6번째

스테이트리스 주소 자동 구성

LAN의 IPv6 클라이언트용 DHCPv6 서버

WAN 연결을 위한 DHCPv6 클라이언트

ICMP(Internet Control Message Protocol) v6

고정 IPv6 라우팅

RIPng를 사용한 동적 IPv6 라우팅

네트워크 에지(DMZ)

모든 LAN IP 주소로 소프트웨어 구성 가능

레이어 2

802.1Q 기반 VLAN, 6개의 활성 VLAN

보안

방화벽

SPI(Stateful Packet Inspection) 방화벽, 포트 전달 및 트리거, DoS(Denial-of-Service) 방지, 소프트웨어 기반 DMZ

DoS 공격 방지:

SYN 플러드

에코 스톰

ICMP 플러드

UDP 플러드

TCP 플러드

Java, 쿠키, active-X, HTTP 프록시 차단

액세스 제어

IP 액세스 제어 목록;MAC 기반 무선 액세스 제어

콘텐츠 필터링

고정 URL 차단 또는 키워드 차단

안전한 관리

HTTPS, 사용자 이름 및 비밀번호 복잡성

WPS(Wi-Fi Protected Setup)

WPS

사용자 권한

액세스 레벨 2개:관리자 및 게스트

QoS

LAN 포트의 802.1p 포트 기반 우선순위, WAN 포트의 애플리케이션 기반 우선순위

4개의 대기열

DSCP(Differentiated Services Code Point) 지원

CoS(Class of Service)

서비스 우선 순위를 위한 대역폭 관리

성능

NAT 처리량

750Mbps(이더넷 WAN)

동시 세션

7500

IPsec VPN 처리량(3DES, AES)

20Mbps

구성

웹 사용자 인터페이스

간단한 브라우저 기반 구성(HTTP, HTTPS)

명령줄 인터페이스(CLI)

SSH를 사용하는 명령줄

관리

웹 사용자 인터페이스

간단한 브라우저 기반 구성(HTTP, HTTPS)

CLI

SSH를 사용하는 명령줄

관리 프로토콜

웹 브라우저, Bonjour, Universal Plug and Play(UPnP)

이벤트 로깅

로컬, syslog, 이메일 알림

네트워크 진단

Ping, Traceroute, DNS 조회 및 포트 미러

업그레이드 가능

웹 브라우저를 통해 펌웨어 업그레이드 가능, 가져온 구성 파일 또는 내보낸 구성 파일

시스템 시간

NTP, 일광 절약, 수동 입력 지원

언어

GUI에서 영어 지원

무선

무선 및 변조 유형

802.11b:직접 시퀀스 확산 스펙트럼(DSSS), 802.11g:직교 주파수 분할 다중화(OFDM), 802.11n:OFDM, 802.11ac:OFDM

WLAN

5GHz 802.11ac, 2.4GHz IEEE 802.11n 표준 기반 액세스 포인트(802.11b/g 호환성)

운영 채널

북미 11개, 유럽 대부분 13개, 자동 채널 선택

무선 격리

클라이언트 간 무선 격리

내장 안테나

4

dBi의 안테나 게인

2dBi

전송 전원

2.4기가헤르츠

802.11b:19dBm +/- 2.5dBm

802.11g:17dBm +/- 2.5dBm

802.11n:15dBm +/- 2.5dBm

5GHz

802.11a:15dBm +/- 2.5dBm

802.11n:14dBm +/- 2.5dBm

802.11ac:12dBM +/- 2.5dBm

수신기 감도

0.4기가헤르츠

-86dBm(11Mbps), -74dBm(54Mbps)

-68dBm, mcs15, HT20

-65dBm, mcs15, HT40

5GHz

-74dBm, 54Mbps

-68dBm, mcs15, HT20

-64dBm, mcs15, HT40

-64dBm at mcs8nss=2, VHT20

-59dBm at mcs9nss=2, VHT40

-57dBm at mcs9nss=2, VHT80

무선 주파수

듀얼 밴드 2.4GHz 및 5GHz

활성 WLAN 클라이언트

최대 100개의 동시 클라이언트 지원

다중 SSID

여러 SSID(Service Set Identifier), 무선 장치당 SSID 4개(대역), 총 SSID 8개를 지원합니다.

무선 VLAN 맵

무선 클라이언트 격리를 통해 SSID와 VLAN 매핑 지원

WLAN 보안

WEP(Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

WMM(Wi-Fi Multimedia)

WMM, WMM 절전(WMM-PS)

환경

전원

12 V/2.5A(NA/AZ SKU용)

12 V/3 A(G5/IN SKU용)

인증

FCC, CE, IC, Wi-Fi

작동 온도

0° ~ 40°C(32° ~ 104°F)

보관 온도

-20° ~ 70°C(-4° ~ 158°F)

작동 습도

10% ~ 85% 비응축