목표

LAN(Local Area Network)은 WAN(Wide Area Network)과 분리되므로 LAN의 여러 디바이스 간에 단일 인터넷 연결을 공유할 수 있습니다.웹 기반 유틸리티의 LAN 구성 페이지에서는 라우터의 LAN(Local Area Network) 인터페이스를 구성할 수 있습니다.일반적으로 기본 설정으로는 충분하지만 LAN 설정을 변경하면 디바이스 관리 IP 주소를 포함하여 네트워크 자체에 영향을 미치면서 컨피그레이션을 조작할 수 있습니다.

이 문서에서는 RV132W 또는 RV134W 라우터에서 LAN 연결을 구성하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- RV132W

- RV134W

소프트웨어 버전

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.24 — RV134W

LAN 연결 구성

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > LAN > LAN Configuration(LAN 컨피그레이션)을 선택합니다.

2단계. (선택 사항) Host Name 필드에 호스트 이름을 입력합니다.라우터의 별칭입니다.일반적으로 네트워크에 RV Series Router가 2개 이상 있을 때 변경됩니다.

참고:이 예에서 호스트 이름은 RV134W입니다.

3단계. (선택 사항) Domain Name 필드에 네트워크의 도메인 이름을 입력합니다.

4단계. 드롭다운 메뉴에서 IPv4 VLAN을 선택합니다.

참고:이 예에서는 VLAN 20이 선택됩니다.

5단계. Local IP Address(로컬 IP 주소) 필드에 로컬 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서 로컬 IP 주소는 192.168.103.1입니다. 라우터 관리 IP 주소 또는 라우터 웹 기반 유틸리티에 액세스하기 위한 IP 주소도 됩니다.

6단계. 서브넷 마스크 필드에 서브넷 마스크를 입력합니다.기본값은 255.255.255.0입니다.

7단계. DHCP 서버 모드를 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- Enable — 기본 설정입니다.라우터가 호스트에 IP 주소를 자동으로 할당할 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 9단계로 건너뜁니다.

- Disable — 이 옵션은 DHCP 서버를 비활성화합니다.일반적으로 네트워크에 다른 DHCP 서버가 있을 때 사용됩니다.

- DHCP 릴레이 — 이 옵션은 다른 DCHP 서버에서 할당한 IP 주소를 네트워크 디바이스에 릴레이합니다.이 옵션을 선택한 경우 8단계로 건너뜁니다.

참고:이 예에서는 Enable(활성화)이 선택됩니다.

8단계. (선택 사항) 7단계에서 DHCP 릴레이를 선택한 경우 Remote DHCP Server 필드에 원격 DHCP 서버의 IP 주소를 입력합니다.그런 다음 2단계로 건너뜁니다.

9단계. (선택 사항) Default Gateway IP Address 필드에 기본 게이트웨이를 입력합니다.

참고:이 예에서는 기본 게이트웨이 IP 주소가 192.168.103.50입니다.

10단계(선택 사항) Start IP Address 필드에 시작 IP 주소를 입력합니다.IP 주소 풀의 첫 번째 주소입니다.LAN에 참여하는 모든 DHCP 클라이언트는 이 범위의 IP 주소를 할당합니다.

참고:이 예에서는 시작 IP 주소가 192.168.103.100입니다.

11단계. (선택 사항) End IP Address 필드에 끝 IP 주소를 입력합니다.IP 주소 풀의 마지막 주소입니다.LAN에 참여하는 모든 DHCP 클라이언트는 이 범위의 IP 주소를 할당합니다.

참고:이 예에서는 끝 IP 주소가 192.168.103.149입니다.

12단계. (선택 사항) Client Lease Time(클라이언트 리스 시간) 필드에 클라이언트 리스 시간을 입력합니다.IP 주소가 클라이언트에 임대되는 기간(분)입니다.기본값은 0입니다.

13단계(선택 사항) 드롭다운 메뉴에서 DNS 서버의 소스를 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- DNS 프록시 사용 — 이 옵션을 사용하면 DNS 프록시가 프록시를 위해 현재 공용 네트워크 DNS 서버에 DNS 요청을 릴레이하고 네트워크의 클라이언트 디바이스에 DNS 확인자로 응답할 수 있습니다.

- Use DNS from ISP(ISP에서 DNS 사용) — 이 옵션을 사용하면 라우터가 ISP에서 제공한 DNS 주소를 사용할 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 22단계로 건너뜁니다.

- Use DNS as Below — 이 옵션을 사용하면 라우터가 Static DNS Server IP Address 필드에 지정된 DNS 값을 사용할 수 있습니다.이 옵션을 선택한 경우 14단계로 건너뜁니다.

참고:이 예에서는 Use DNS from ISP(ISP에서 DNS 사용)가 선택됩니다.

14단계(선택 사항) Static DNS 1 필드에 기본 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서 Static DNS 1은 192.168.103.1입니다.

15단계(선택 사항) Static DNS 2 필드에 보조 DNS 서버의 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서 Static DNS 2는 114.128.64.112입니다.

16단계. (선택 사항) 3차 DNS 서버가 있는 경우 Static DNS 3 필드에 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서 Static DNS 3은 0.0.0.0입니다.

17단계(선택 사항) 기본 WINS 서버의 IP 주소를 WINS 필드에 입력합니다.

18단계. (선택 사항) Enable DHCP Option 6/150 & 67 확인란을 선택하여 기능을 활성화합니다.

19단계. (선택 사항) TFTP Server Host Name 필드에 TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 호스트 서버 이름을 입력합니다.

참고:이 예에서 TFTP 서버 호스트 이름은 TFTP 서버입니다.

20단계(선택 사항) TFTP Server IP 필드에 TFTP 서버의 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 TFTP 서버 IP가 192.168.103.10입니다.

21단계(선택 사항) Configuration Filename(컨피그레이션 파일 이름) 필드에 컨피그레이션 파일 이름을 입력합니다.

참고:이 예에서 구성 파일 이름은 3PCC.xml입니다.

22단계. 저장을 클릭합니다.

이제 RV132W 또는 RV134W 라우터의 LAN 연결 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.