목표

RIP(Routing Information Protocol)는 내부 네트워크에서 일반적으로 사용되는 IGP(Interior Gateway Protocol)입니다.경로에서소스에서대상으로에 허용되는 홉의 수를 제한함으로써 라우팅 루프를 방지합니다.RIP는 대상에 도달할 수 없는 것으로 간주하기 전에 15개의 홉을 허용합니다.기본적으로 RIP는 30초마다 업데이트를 전송합니다.가장 오래된 라우팅 프로토콜 중 하나인 RIP는 일반적으로 레거시 디바이스를 사용하는 네트워크에서 사용됩니다.

이 문서에서는 RV132W 또는 RV134W 라우터에서 RIP를 구성하는 방법을 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- RV132W

- RV134W

소프트웨어 버전

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

RIP 구성

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > Routing(라우팅) > RIP를 클릭합니다.

2단계. RIP Basic Settings(RIP 기본 설정) 영역에서 On for RIP Status(RIP 상태)를 클릭합니다.

3단계. 적절한 라디오 버튼을 선택하여 RIP 버전을 선택합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

- RIPv1 — VLSM(Variable Length Subnet Masking)을 지원하지 않는 클래스풀 라우팅 프로토콜입니다.RIPv1은 브로드캐스트 주소를 사용하여 광고를 전송합니다.

- RIPv2 — VLSM을 지원하는 클래스 없는 라우팅 프로토콜입니다.RIPv2는 주기적인 멀티캐스트에 224.0.0.9을 사용합니다.

- 기본값(RIPv1/v2 수신, RIPv1 전송) — RIPv1 및 v2 업데이트를 수신하지만 RIPv1 업데이트만 전송합니다.

참고:이 예에서 RIP 버전은 기본값(수신 RIPv1/v2, 송신 RIPv1) 설정으로 남습니다.

4단계. (선택 사항) RIP Members(RIP 멤버) 영역에서 사용 가능한 인터페이스에서 Enable RIP(RIP 활성화) 아래의 확인란을 선택합니다.

참고:이 예에서 RIP는 VLAN1에서만 활성화됩니다.

5단계. (선택 사항) Authentication(인증)에서 Edit(편집)를 클릭하여 인터페이스에 대한 RIP 인증 설정을 구현합니다.

6단계. 해당 라디오 버튼을 클릭하여 인증 유형을 선택한 다음 비밀번호를 입력합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

- 없음 — 인증을 비활성화하려면 이 옵션을 선택합니다.

- 단순 비밀번호 인증 — 단순 비밀번호 인증을 구현하려면 이 옵션을 선택합니다.비밀번호 필드에 비밀번호를 입력해야 합니다.이 설정에는 1~16자의 암호를 사용할 수 있습니다.

- MD5 인증 — MD5 인증 방법을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.

- MD5 키 ID — 1~255의 값을 입력합니다. 기본값은 1입니다.

- MD5 인증 키 — MD5 인증 키를 입력합니다.길이는 1~64자입니다.

참고:이 예에서는 Simple Password Authentication(단순 비밀번호 인증)이 선택됩니다.

7단계. 저장을 클릭합니다.

8단계. (선택 사항) Passive Interface(패시브 인터페이스)에서 적절한 인터페이스에 해당하는 확인란을 선택합니다.이렇게 하면 수신 및 발신 업데이트가 중지됩니다.

5단계. 저장을 클릭합니다.

이제 RV132W 또는 RV134W 라우터에서 RIP를 성공적으로 구성해야 합니다.