목표

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 네트워크의 디바이스에 동적 IP 주소를 할당합니다. 그런 다음 디바이스가 나갔다가 네트워크에 다시 연결됨에 따라 이 주소를 해제하고 갱신합니다. DHCP를 사용하면 컴퓨터가 미리 구성된 IP 주소 없이 네트워크에 연결할 수 있으며 IPv4 및 IPv6 주소 지정을 모두 지원할 수 있습니다. DHCP 서버 정보는 트러블슈팅 중에 문제 디바이스의 현재 IP 주소를 찾고 서버 개선을 위해 변경할 때 사용할 수 있습니다.

이 문서에서는 RV016, RV042, RV042G 또는 RV082 VPN Router에서 DHCP 서버 상태 및 클라이언트 정보에 대한 세부사항을 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV016

· RV042

· RV042G

· RV082

소프트웨어 버전

· v4.2.2.08

DHCP 상태 정보

1단계. Router Configuration Utility에 로그인하고 DHCP(DHCP) > DHCP Status(DHCP 상태)를 선택합니다. DHCP Status(DHCP 상태) 페이지가 열립니다.

DHCP Status(DHCP 상태) 영역에는 IPv4 및 IPv6 모두에 대해 다음 필드가 있습니다.

· DHCP Server — DHCP 서버의 IP 주소.

· Dynamic IP Used — 사용된 동적 IP 주소의 수.

· Static IP Used — 사용되는 고정 IP 주소의 수. 고정 IP 주소는 디바이스에 수동으로 할당되며 비활성화될 때까지 유효한 상태로 유지됩니다. 고정 IP 주소는 IPv6에 대한 옵션이 아닙니다.

· DHCP Available — 사용 가능한 동적 IP 주소의 수. 동적 IP 주소는 DHCP 서버 또는 라우터에서 자동으로 할당됩니다. 디바이스가 추가되고 네트워크에서 제거됨에 따라 재사용되는 임시 주소입니다.

· Total — DHCP 서버에서 할당할 수 있는 총 동적 IP 주소 수입니다.

2단계. IPv4 및 IPv6 클라이언트 테이블을 보려면 Client Table(클라이언트 테이블) 필드에서 원하는 탭을 클릭합니다. Client Table(클라이언트 표)에는 현재 DHCP 클라이언트 정보가 표시됩니다.

· Client Host Name — 클라이언트 호스트에 할당된 이름입니다.

· IP Address — 클라이언트 호스트에 할당되는 동적 IP 주소.

· MAC Address (IPv4 전용) — 클라이언트의 MAC 주소를 표시합니다.

· Client Lease Time — 클라이언트가 현재 동적 IP 주소로 라우터에 연결할 수 있는 시간입니다.

3단계(선택 사항) IPv4 테이블에서 클라이언트를 삭제하려면 Delete(삭제) 아이콘을 클릭합니다. 삭제하면 클라이언트 연결이 끊깁니다.

4단계. (선택 사항) 라우터의 최신 DHCP 상태를 가져오려면 Refresh(새로 고침) 버튼을 클릭합니다.