목표

방화벽은 원치 않는 사용자에 대한 액세스를 차단하여 네트워크를 보호하기 위해 생성된 측정 단위입니다. 서비스 사용은 방화벽의 특정 포트 범위에 프로토콜을 적용합니다. 서비스는 포트 범위에 적용되는 프로토콜입니다. 서비스는 다른 프로토콜에서 특정 작업을 수행합니다.

이 문서의 목적은 RV130 및 RV130W에서 서비스를 관리하는 방법을 보여 주는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

· RV130

· RV130W

서비스 관리 구성

서비스 추가

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Firewall > Service Management를 선택합니다. 서비스 관리 페이지가 열립니다.

2단계. Add Row(행 추가)를 클릭하여 Service Management Table(서비스 관리 테이블)에 새 서비스를 추가합니다.

3단계. 서비스 이름 열에 새 서비스의 이름을 입력합니다.

4단계. Protocol 열에서 새 서비스에 대한 프로토콜을 선택합니다.

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의됩니다.

· TCP — 애플리케이션에서 네트워크로 데이터를 전송하는 데 사용되는 프로토콜입니다. TCP는 일반적으로 정보 전송이 완료되어야 하고 패킷이 삭제되지 않는 애플리케이션에 사용됩니다. TCP는 인터넷 패킷을 다시 전송해야 하는 시기를 결정하고 모든 패킷이 성공적으로 전송될 때까지 데이터 흐름을 중지합니다.

· UDP — IP(Internet Protocol)를 기반으로 하는 클라이언트/서버 네트워크 애플리케이션에 사용되는 프로토콜입니다. 이 프로토콜의 주요 목적은 라이브 애플리케이션을 위한 것입니다. (VOIP, 게임 등) UDP는 데이터 흐름 제어의 형식이 없으며 충돌과 오류가 수정되지 않으므로 TCP보다 빠릅니다. UDP는 속도에 우선 순위를 지정합니다.

· TCP & UDP — 이 프로토콜은 TCP와 UDP를 모두 사용합니다.

· ICMP — 오류 메시지를 전송하고 네트워크에서 오류 처리를 담당하는 프로토콜입니다. 네트워크에서 패킷 전달에 문제가 있을 경우 이 프로토콜을 사용하여 알림을 받습니다.

5단계. Start Port(포트 시작) 열에 새 서비스의 시작 포트를 입력합니다. 포트 번호는 3개의 범위로 구분됩니다. 잘 알려진 포트의 범위는 0~1023이고, 등록된 포트의 범위는 1024~29151이며, 동적 및/또는 개인 포트의 범위는 49152~65535입니다. 서비스에 자동 긴급 포트 할당을 위한 사용자 지정 또는 임시 권한이 필요한 경우, 동적 및/또는 개인 포트 범위에서 포트 번호를 선택합니다. 서비스에 특정 권한이 필요하고 Internet Assigned Numbers Authority에서 할당한 Registered Port 액세스를 요청하는 경우 Registered Port 범위에서 포트 번호를 선택합니다. 서비스에 수퍼유저 권한이 있고 네트워크 소켓이 IP 주소에 바인딩되도록 요청하는 경우 Well Known Ports 범위에서 포트를 선택합니다.

6단계. End Port 열에 새 서비스의 종료 포트를 입력합니다.

7단계. Save(저장)를 클릭하여 새 서비스를 저장합니다.

라우터가 새로 구성된 서비스를 업로드하고 처리합니다.

서비스 관리 테이블이 새 서비스로 업데이트됩니다.

서비스 삭제

1단계. Service Management 페이지에서 삭제할 서비스 옆의 확인란을 선택합니다.

2단계. 삭제를 클릭하여 서비스를 삭제합니다.

3단계. Save(저장)를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.

라우터가 새로 구성된 서비스를 업로드하고 처리합니다.

삭제된 서비스 관리 테이블이 업데이트되어 삭제됩니다.