목표

방화벽은 안전한 내부 네트워크와 안전하지 않은 외부 네트워크 사이에 브리지를 구축합니다.방화벽은 데이터 패킷의 수신 및 발신 네트워크 트래픽 분석을 제어합니다.이 문서에서는 RV315W VPN 라우터에서 프록시, 쿠키 등의 다양한 기능을 차단하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

방화벽 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 보안 > 방화벽을 선택합니다.Firewall(방화벽) 페이지가 열립니다.

2단계. RV315W에서 방화벽 기능을 활성화하려면 Enable(활성화) 라디오 버튼을 클릭합니다.

참고:3~7단계는 선택 단계입니다.

3단계. 디바이스에서 프록시를 차단하려면 Block Proxy 확인란을 선택합니다.프록시 서버는 두 개의 개별 네트워크 간에 링크를 제공하는 서버입니다.악성 프록시 서버는 로그인 또는 비밀번호와 같이 암호화되지 않은 데이터를 기록할 수 있습니다.

4단계. Java 애플릿을 다운로드하지 못하도록 차단하려면 Block Java 확인란을 선택합니다.Java는 많은 웹 사이트에서 사용되는 공통 프로그래밍 언어입니다.그러나 악의적인 목적을 위해 만들어진 Java 애플릿은 네트워크에 보안 위협이 될 수 있습니다.다운로드되면 적대적인 Java 애플릿이 네트워크 리소스를 악용할 수 있습니다.

5단계. ActiveX 애플리케이션을 다운로드하지 못하도록 차단하려면 Block ActiveX 확인란을 선택합니다.ActiveX는 많은 웹 사이트에서 사용되는 애플릿 유형입니다.일반적으로 안전하지만 컴퓨터에 악성 ActiveX 애플릿이 설치되면 사용자가 할 수 있는 모든 작업을 수행할 수 있습니다.운영 체제에 유해한 코드를 삽입하거나 보안 인트라넷을 검색하거나 암호를 변경하거나 문서를 검색하고 보낼 수 있습니다.

6단계. 쿠키 응용 프로그램을 다운로드할 수 없도록 차단하려면 쿠키 차단 확인란을 선택합니다.쿠키는 사용자 정보를 저장하기 위해 웹 사이트에 의해 생성됩니다.쿠키는 사용자의 웹 기록을 추적하여 개인 정보 침해로 이어질 수 있습니다.

7단계. Filter Port(필터 포트) 필드에 디바이스가 HTTP 트래픽을 필터링하는 데 사용하는 포트 번호를 입력합니다.이 트래픽 제어는 HTTP 트래픽에만 수행됩니다.HTTP(HyperText Transfer Protocol)는 서버와 호스트가 설정하는 연결을 사용하여 인터넷에 정보를 액세스하고 배포하는 데 사용됩니다.

8단계. Save(저장)를 클릭하여 방화벽 컨피그레이션에 적용된 변경 사항을 저장합니다.