목표

원격 액세스를 사용하면 사용자가 RV315W 구성을 원격으로 관리할 수 있습니다.원격 액세스 기능을 활용하려면 사용자가 신뢰할 수 있는 원격 호스트여야 합니다.이 문서에서는 RV315W VPN 라우터에서 신뢰할 수 있는 원격 호스트를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:원격 액세스에 사용되는 프로토콜 및 포트를 구성하려면 RV315W VPN Router의 Remote Access Protocols and Ports(원격 액세스 프로토콜 및 포트) 문서를 참조하십시오.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

신뢰할 수 있는 원격 호스트

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 System Management(시스템 관리) > Remote Management(원격 관리) > Trusted Remote Hosts(신뢰할 수 있는 원격 호스트)를 선택합니다.Trusted Remote Hosts 페이지가 열립니다.

2단계. Trusted Remote Hosts(신뢰할 수 있는 원격 호스트) 영역에서 허용되는 신뢰할 수 있는 원격 호스트의 라디오 버튼을 클릭합니다.두 가지 옵션이 있습니다.

· 모든 IP 주소 — 원격 호스트가 WAN을 통해 RV315W에 액세스할 수 있습니다.

· 특정 IP 주소 — 특정 IP 주소를 가진 특정 호스트만 WAN을 통해 RV315W에 액세스할 수 있습니다.

3단계. 2단계에서 Specific IP Address를 선택한 경우 호스트의 IP 주소를 입력합니다.

4단계. Add(추가)를 클릭하여 호스트를 Remote Host List(원격 호스트 목록)에 추가합니다.

5단계. (선택 사항) 신뢰할 수 있는 원격 호스트 목록에서 모든 호스트를 선택하려면 Select All을 클릭합니다.

6단계. (선택 사항) 신뢰할 수 있는 원격 호스트 목록에서 모든 호스트를 선택 취소하려면 Cancel All을 클릭합니다.

7단계(선택 사항) 신뢰할 수 있는 원격 호스트 목록에서 특정 호스트를 삭제하려면 원하는 호스트를 클릭하고 Delete를 클릭합니다.

참고:원격 호스트 목록에서 신뢰할 수 있는 모든 호스트를 삭제하려면 Select All(모두 선택)을 클릭하고 Delete(삭제)를 클릭합니다.