목표

SSH(Secure Shell)는 사용자가 네트워크를 통해 다른 컴퓨터에 로그인할 수 있도록 하는 프로그램입니다.SSH를 사용하면 원격 시스템에서 명령을 실행할 수 있을 뿐 아니라 한 시스템에서 다른 시스템으로 파일을 이동할 수도 있습니다.SSH는 보안되지 않은 채널을 통해 강력한 인증 및 안전한 데이터 전송을 제공하는 강력한 보안 기능을 제공합니다.

이 문서에서는 RV315W VPN 라우터에서 SSH를 원격으로 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

원격 SSH 액세스 사용

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 System Management(시스템 관리) > Remote Management(원격 관리) > SSH를 선택합니다.Remote Support Access(원격 지원 액세스) 페이지가 열립니다.

2단계. Enable Remote Support(원격 지원 활성화) 확인란을 선택합니다.그러면 SSH의 원격 액세스가 활성화됩니다.

3단계. 액세스 포트 필드에 포트 번호를 입력합니다.대부분의 모든 SSH 서버는 포트 22에서 실행됩니다. 액세스 문제를 방지하려면 이 포트를 사용하는 것이 좋습니다.

4단계. 네트워크를 더 안전하게 보호하려면 Remote Support Password(원격 지원 비밀번호) 필드에 비밀번호를 입력합니다.액세스 전에 인증을 제공합니다.

참고:선택한 비밀번호는 생성된 지 1시간 후에 만료됩니다.이 경우 새 암호를 만들어야 합니다.

5단계. (선택 사항) Show Password 확인란을 선택하여 입력한 비밀번호를 표시합니다.

참고:Password(비밀번호) 필드 오른쪽에 있는 측정기는 선택한 비밀번호의 강도를 나타냅니다.대문자, 소문자 및 기호를 조합하여 사용하면 가장 강력한 비밀번호 조합이 제공됩니다.

6단계. (선택 사항) 디바이스 상태 정보를 자세히 설명하는 파일을 다운로드하려면 Collect Device Status Information을 클릭합니다.이 파일은 디버깅용으로 사용할 수 있습니다.

7단계. 설정을 적용하려면 저장을 클릭합니다.