목표

원격 액세스 프로토콜을 사용하면 관리자가 원격 액세스를 통해 RV315W 구성을 관리할 수 있습니다.두 액세스 프로토콜은 HTTP 및 HTTPS입니다.HTTP(HyperText Transfer Protocol)는 서버 및 호스트가 설정하는 연결을 사용하여 정보에 액세스하고 인터넷을 통해 정보를 배포하는 데 사용됩니다.또한 HTTPS(HyperText Transfer Protocol Secure)는 인터넷을 통해 정보를 액세스하고 배포하는 데 사용되지만 보안 계층의 이점이 있습니다.이 보안 계층은 호스트와 서버를 공격으로부터 보호합니다.이러한 원격 액세스 프로토콜은 WAN 인터페이스를 통한 데이터 트래픽을 제어하는 데 사용됩니다.이 문서에서는 RV315W VPN 라우터에서 원격 액세스 프로토콜을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:원격으로 디바이스에 액세스할 수 있는 신뢰할 수 있는 원격 호스트를 구성하려면 RV315W VPN Router 문서를 참조하십시오.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

원격 액세스 프로토콜 및 포트

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 System Management(시스템 관리) > Remote Management(원격 관리) > Remote Access Protocol(원격 액세스 프로토콜)을 선택합니다.Remote Access Protocol and Ports 페이지가 열립니다.

2단계. HTTP 필드에서 Enable 라디오 버튼을 클릭하여 RV315W를 HTTP를 사용하여 원격으로 액세스하도록 허용합니다.HTTP 미팅 액세스 프로필 방법을 사용하는 사용자만 디바이스에 액세스할 수 있습니다.

3단계. HTTP Listen Port Number(HTTP 수신 포트 번호) 필드에 HTTP에서 RV315W에 원격으로 액세스하는 데 사용하는 포트를 입력합니다.

4단계. HTTPS 필드에서 Enable 라디오 버튼을 클릭하여 HTTPS를 사용하여 RV315W를 원격으로 액세스할 수 있도록 합니다.HTTPS 회의 액세스 프로필 방법을 사용하는 사용자만 디바이스에 액세스할 수 있습니다.

5단계. HTTPS Listen Port Number(HTTPS 수신 포트 번호) 필드에 HTTPS에서 RV315W에 원격으로 액세스하는 데 사용하는 포트를 입력합니다.

6단계. 저장을 클릭합니다.