목표

로그는 시스템 이벤트를 설명하는 메시지 집합입니다.로그는 기능이 제대로 작동하지 않을 때 관리자에게 알림을 제공하여 관리자가 작업을 수행할 수 있도록 합니다.RV315W에서 생성할 수 있는 로그 중 하나는 방화벽 로그입니다.방화벽은 보안 내부 네트워크와 안전하지 않은 외부 네트워크 사이에 브리지를 구축하고 데이터 패킷의 수신 및 발신 네트워크 트래픽 분석을 제어합니다.이 문서에서는 RV315W VPN 라우터에서 방화벽 로그를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

다음 문서에는 RV315W의 시스템 로깅에 대한 자세한 내용이 포함되어 있습니다.

· RV315W에서 로컬로 로그를 보려면 RV315W VPN 라우터의 로그 보기 문서를 참조하십시오.

· RV315W에서 생성되는 로그를 구성하려면 RV315W VPN 라우터의 Log Facilities 기사를 참조하십시오.

· 로컬, USB, 이메일 및 syslog 스토리지에 대한 로그 설정을 구성하려면RV315W VPN Router의 로그 설정 문서를 참조하십시오.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

방화벽 로그

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 System Management(시스템 관리) > Log(로그) > Firewall Logs(방화벽 로그)를 선택합니다.Firewall Logs 페이지가 열립니다.

2단계. Firewall Logs(방화벽 로그) 필드에서 Enable(활성화) 라디오 버튼을 클릭하여 RV315W에서 방화벽 로그를 생성하도록 허용합니다.

3단계. Log Severity(로그 심각도) 드롭다운 목록에서 RV315W 생성 로그의 심각도 수준을 선택합니다.목록은 가장 높은 심각도에서 가장 낮은 심각도로 정렬됩니다.

· Emergency(긴급) — 디바이스의 방화벽에서 공격이 발생하여 긴급 상태가 발생할 경우 로그를 생성합니다.

· Critical — 디바이스의 방화벽이 심각한 상태에 있을 때 공격이 발생했기 때문에 로그를 생성합니다.

· 오류 — 디바이스의 방화벽에 오류가 있을 경우 로그를 생성합니다.

· 경고 — 디바이스의 방화벽에서 가능한 문제를 감지했을 때 로그를 생성합니다.

· 알림 — 디바이스의 방화벽에 상태 알림이 있을 때 로그를 보냅니다.

· 정보 — 디바이스의 방화벽 상태에 대한 로그를 보냅니다.

· 디버깅 — 디바이스에 로그인하여 방화벽에서 발생할 수 있는 잠재적 문제를 분석하고 해결합니다.

참고:드롭다운 목록에서 심각도 수준을 선택하면 관리자는 해당 이벤트에 대해 생성된 로그와 목록에서 심각도가 높은 이벤트를 수신합니다.예를 들어 Error(오류)를 선택하면 RV315W에서 Error(오류), Critical(위험) 및 Emergency(긴급)에 대한 로그를 생성합니다.

4단계. RV315W가 Log Category(로그 카테고리) 영역에서 로그를 생성해야 하는 로그 카테고리의 확인란을 선택합니다.두 가지 범주가 있습니다.

· SPI — 각 SPI 로그 범주에 대해 로그당 기록해야 하는 이벤트의 수량을 입력합니다.SPI(System Packet Interface)는 특정 채널을 통해 패킷을 전송하는 데 사용됩니다.이 배포에서는 서로 다른 프레임과 인터페이스를 사용합니다.

· DoS 공격 — 각 DoS 공격 로그 카테고리에 대해 로그당 기록해야 하는 이벤트 수를 입력합니다.DOS(Denial of Service)는 DDoS(Distributed Denial of Service) 공격으로부터 네트워크를 보호하는 데 사용됩니다.DDoS 공격은 네트워크의 리소스를 사용할 수 없게 되는 지점까지 네트워크를 플러딩하는 것입니다.

9단계. 저장을 클릭합니다.