목표

로그는 시스템 이벤트를 설명하는 메시지 집합입니다.각 시스템 이벤트는 심각도 수준이 다릅니다.로그는 RAM, 디바이스의 플래시 메모리, 원격 로그 서버, USB에 로컬로 저장하거나 이메일 주소로 보낼 수 있습니다.로그는 기능이 제대로 작동하지 않을 때 관리자에게 알림을 제공하며, 이를 통해 관리자는 이를 수정하는 작업을 수행할 수 있습니다.이 문서에서는 RV315W VPN 라우터에서 로그 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

다음 문서에는 RV315W의 시스템 로깅에 대한 자세한 내용이 포함되어 있습니다.

· RV315W에서 로컬로 로그를 보려면 RV315W VPN 라우터의 로그 보기 문서를 참조하십시오.

· RV315W에서 생성되는 로그를 구성하려면 RV315W VPN 라우터의 Log Facilities 기사를 참조하십시오.

· 방화벽 이벤트에 대한 로그를 구성하려면 RV315W VPN 라우터의 방화벽 로그 문서를 참조하십시오.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

로그 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 관리 > 로그 > 로그 설정을 선택합니다.Log Settings 페이지가 열립니다.

로컬

Local Log(로컬 로그) 영역은 관리자가 RV315W에 로컬로 저장되는 로그의 버퍼 크기를 정의하는 데 사용됩니다.

1단계. 로그의 로컬 버퍼에 있는 크기(KB)를 Log Buffer Size 필드에 입력합니다.버퍼 크기는 RV315W에서 로컬로 저장할 수 있는 로그 수를 결정합니다.

2단계. 저장을 클릭합니다.

USB

USB Log(USB 로그) 영역은 외부 스토리지 디바이스에 로그를 저장하는 데 사용됩니다.

1단계. 파일 이름 필드에 파일 로그 이름을 입력합니다.

2단계. Log Size(로그 크기) 필드에 파일에 대한 최대 시스템 로그 양을 입력합니다.

3단계. 저장을 클릭합니다.

Syslog 서버

syslog 서버는 메시지를 저장하고 분석하는 시스템에서 메시지를 생성하는 소프트웨어를 분리할 수 있습니다.이렇게 하면 RV315W의 리소스가 절약됩니다.

1단계. IP Address 필드에 syslog 서버의 IP 주소를 입력합니다.

2단계. Port(포트) 필드에 syslog 서버와 연결하는 데 사용되는 포트를 입력합니다.

3단계. 저장을 클릭합니다.

이메일 알림

Email Notification(이메일 알림) 섹션은 관리자가 로그를 분석할 수 있는 이메일로 로그를 전송하는 데 사용됩니다.

1단계. Server(서버) 필드에 로그 발신자의 이메일을 입력합니다.

2단계. Receiver(수신자) 필드에 로그 수신자의 이메일을 입력합니다.

3단계. SMTP 서버 필드에 SMTP 서버의 IP 주소를 입력합니다.SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 서버는 호스트 디바이스가 전송하는 메일을 저장, 제어 및 리디렉션하는 데 사용됩니다.

4단계. SMTP 서버가 사용하는 포트 번호를 SMTP Port 필드에 입력합니다.

5단계. Mail Subject(메일 제목) 필드에 메일을 보낼 때 표시되는 이메일 제목을 입력합니다.

6단계. Number of Logs(로그 수) 필드에 이메일에 포함된 로그 수를 입력합니다.

7단계. Interval(간격) 필드에 로그가 전송되는 빈도를 입력합니다.이 시간은 분 단위로 주어집니다.

8단계. Username(사용자 이름) 필드에 SMTP 서버에 액세스하는 데 사용되는 사용자 이름을 입력합니다.

9단계. Password(비밀번호) 필드에 SMTP 서버에 대한 액세스를 인증하는 데 사용되는 비밀번호를 입력합니다.

10단계. 저장을 클릭합니다.