목표

로그를 사용하면 다양한 이벤트를 캡처하여 검토할 수 있습니다.네트워크 관리자의 경우 로그 기능을 사용하면 네트워크 상태를 간편하게 관리할 수 있습니다.이러한 로그는 로컬에 저장하거나, USB 디바이스에 저장하거나, syslog 서버로 전송하거나, 지정된 주소로 이메일로 전송할 수 있습니다.로그를 사용하여 RV315W에서 중요한 이벤트가 발생할 경우 이를 알릴 수 있습니다.

이 문서에서는 RV315W VPN 라우터에서 로그 기능을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

다음 문서에는 RV315W의 시스템 로깅에 대한 자세한 내용이 포함되어 있습니다.

· RV315W에서 로컬로 로그를 보려면 RV315W VPN 라우터의 로그 보기 문서를 참조하십시오.

· 로컬, USB, 이메일 및 syslog 스토리지에 대한 로그 설정을 구성하려면RV315W VPN Router의 로그 설정 문서를 참조하십시오.

· 방화벽 이벤트에 대한 로그를 구성하려면 RV315W VPN 라우터의 방화벽 로그 문서를 참조하십시오.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

로그 기능

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 System Management > Logs > Log Facility를 선택합니다.Log Facilities 페이지가 열립니다.

2단계. Status(상태) 필드에서 Enable(활성화) 라디오 버튼을 클릭합니다.로그 기능 페이지를 활용하려면 상태를 활성화하도록 설정해야 합니다.

참고:전체 열의 확인란을 선택하려면 열의 맨 위 확인란을 선택합니다.

3단계. 로그를 활용할 각 시설에 대해 Log 확인란을 선택합니다.

· kernel — 커널은 시스템 리소스에 대한 액세스를 허용하는 운영 체제의 일부입니다.

· system — 시스템은 커널과 사용자가 디바이스의 설정을 변경할 수 있는 애플리케이션입니다.

4단계. Severity(심각도) 드롭다운 목록에서 적절한 설정을 선택합니다.보안 수준은 중요도에 따라 다르며, 일단 설정을 선택하면 그 레벨이 로그에 기록되고 그 위의 레벨이 기록됩니다.

· 긴급 — 이 심각도 수준은 시스템을 사용할 수 없게 하는 오류에 예약됩니다.

· 경고 — 이 심각도 수준은 즉각적인 조치가 필요한 오류에 대해 예약됩니다.

· Critical — 이 심각도 수준은 중요한 오류에 대해 예약되며 반드시 해결해야 합니다.

· 오류 — 이 심각도 수준은 오류 조건에 예약되어 있습니다.

· 경고 — 이 심각도 수준은 경고 조건에 예약되어 있습니다.

· 알림 — 이 심각도 수준은 정상이지만 중요한 조건용으로 예약되어 있습니다.

· 정보 — 이 심각도 수준은 정보 메시지에만 사용됩니다.

· 디버깅 — 이 심각도 수준은 디버깅 메시지에 예약되어 있습니다.

5단계. 로그를 전송할 위치에 대한 원하는 확인란을 선택합니다.

· 로컬 — 이 옵션은 로그를 RV315W에 로컬로 저장합니다.

· USB — 이 옵션은 로그를 USB 디바이스에 저장합니다.

· 이메일 알림 — 이 옵션은 로그를 이메일 주소로 전송합니다.

· Syslog 서버 — 이 옵션은 로그를 syslog 서버로 전송합니다.

6단계. 설정을 적용하려면 저장을 클릭합니다.