목표

Diagnostic Utilities 페이지에서는 ping, IP 주소 추적, DNS(Domain Name Server) 쿼리 수행, 패킷 캡처 및 추적 등의 몇 가지 기본적인 트러블슈팅을 수행할 수 있습니다.이는 관리자가 네트워크를 모니터링하고 제어하는 데 도움이 되므로 문제 해결에 유용합니다.

이 문서에서는 RV315W에서 진단 유틸리티를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

진단 유틸리티

· Ping — 네트워크 연결이나 대역폭의 문제를 해결하려는 경우 Ping이 유용합니다.

· Traceroute — Traceroute 페이지에서는 라우터와 대상 호스트 간의 각 홉과 각 스루에 대한 왕복 시간을 볼 수 있습니다.

· HTTP Get — 진단 HTTP는 특정 웹 페이지에 대한 진단을 만드는 데 사용됩니다.

· DNS Query(DNS 쿼리) - DNS Query(DNS 쿼리) 페이지에서 DNS를 통해 연결된 호스트에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

진단 Ping

Ping은 호스트에 도달할 수 있는지 여부를 테스트하는 데 사용되는 기술입니다.Ping은 총 이동 시간을 측정하는 데에도 사용됩니다.RV315W는 디바이스와 호스트 간의 연결을 평가하기 위해 5개의 32바이트 패킷을 대상으로 전송합니다.Ping은 네트워크 연결 또는 대역폭을 트러블슈팅하려는 경우 유용합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 관리 > 진단 유틸리티 > Ping을 선택합니다.Ping 페이지가 열립니다.

2단계. Destination IP Address or Hostname 필드에 ping할 디바이스의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.

3단계. 시작을 클릭하여 ping을 시작합니다.

몇 분 후에 Summary(요약) 필드에 ping의 상태가 표시됩니다.

· icmp_seq — ping 중에 전송되는 패킷의 시퀀스.

· ttl — ttl(time to live)은 ping 패킷이 삭제되기 전에 이동할 수 있는 홉의 수를 나타냅니다.

· time — 패킷이 대상에 도달하여 RV315W에 다시 도달하는 데 걸리는 시간입니다.

진단 추적 경로

Traceroute는 패킷이 전달되는 IP 경로를 검색합니다.Traceroute는 소스 호스트와 목적지 호스트 사이의 호스트에 패킷을 전송하여 IP 패킷이 받는 경로를 검색합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 관리 > 진단 유틸리티 > 추적 경로를 선택합니다.Traceroute 페이지가 열립니다.

2단계. Traceroute 필드에 라우팅하려는 디바이스의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.

3단계. 시작을 클릭하여 시작합니다.

몇 분 후 Results(결과) 필드에 traceroute의 상태가 표시됩니다.결과는 RV315W에서 목적지로 패킷을 라우팅하는 데 사용한 여러 IP 주소를 보여줍니다.

진단 HTTP 가져오기

진단 HTTP는 특정 웹 페이지에 대한 진단을 만드는 데 사용됩니다.그런 다음 정보를 가진 관리자가 웹 페이지를 허용할지 거부할지를 결정할 수 있습니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 관리 > 진단 유틸리티 > HTTP Get을 선택합니다.HTTP Get 페이지가 열립니다.

2단계. URL 필드에 진단하려는 페이지의 URL 주소를 입력합니다.

3단계. 시작을 클릭하여 시작합니다.

몇 분 후에 URL의 상태가 Summary(요약) 필드에 표시됩니다.서버가 페이지에 액세스할 수 있는지, 페이지가 보안 웹 페이지인지 여부가 요약에 표시됩니다.

진단 DNS 쿼리

DNS 쿼리는 IP를 지원하는 디바이스에서 도메인 이름과 연결된 IP 주소를 DNS 서버에 묻는 방법입니다.DNS 서버는 해당 도메인 이름과 연결된 IP를 쿼리해야 합니다.

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 System Management > Diagnostic Utilities > DNS Query를 선택합니다.DNS Query 페이지가 열립니다.

2단계. Domain Name(도메인 이름) 필드에 DNS 쿼리를 수행할 도메인 이름을 입력합니다.

3단계. 시작을 클릭하여 시작합니다.

몇 분 후에 질의 상태가 요약 필드에 표시됩니다.Summary(요약)에는 Server(서버) 필드에 서버 이름이 표시되고 Address 1(주소 1) 필드에 서버의 IP 주소가 표시됩니다.호스트 이름이 Name 필드에 표시되고 호스트의 IP 주소가 두 번째 Address1 필드에 표시됩니다.