목표

Session Timeout(세션 시간 제한)은 보안 이유로 세션이 로그아웃되기 전에 관리 인터페이스를 유휴 상태로 유지할 수 있는 시간을 제어합니다.

이 문서에서는 RV110W 무선 방화벽에서 세션 시간 제한을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV110W

소프트웨어 버전

•1.2.0.9

세션 시간 초과 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 관리 > 세션 시간 초과를 선택합니다.Session Timeout 페이지가 열립니다.

2단계. Administrator Inactivity Timeout(관리자 비활성화 시간 제한) 드롭다운 목록에서 관리자가 관리 세션이 종료되기 전에 유휴 상태로 있을 수 있는 시간(분)을 선택합니다.Never를 선택하면 관리 세션이 시간 초과되지 않습니다.

3단계. Guest Inactivity Timeout 드롭다운 목록에서 게스트 세션이 종료되기 전에 게스트가 유휴 상태로 있을 수 있는 시간(분)을 선택합니다.Never를 선택하면 게스트 세션이 시간 초과되지 않습니다.

4단계. 저장을 클릭합니다.