목표

Reset to Factory Defaults 옵션을 사용하면 사용자가 구성 유틸리티에서 변경된 모든 기능을 삭제할 수 있습니다.일반적으로 재설정을 수행하면 디바이스에서 발생하는 많은 문제가 해결됩니다.

이 문서에서는 공장 기본 설정으로 재설정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

공장 기본값으로 재설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 System Management > Reset to Factory Defaults를 선택합니다.공장 기본값으로 재설정 페이지가 열립니다.

2단계. 공장 기본값으로 재설정을 클릭합니다.주의 창이 나타납니다.

3단계. 확인을 클릭합니다.재설정이 디바이스에 적용될 때까지 기다립니다.완료되면 모든 설정이 기본 설정으로 복원됩니다.