목표

시간 설정은 디바이스의 현재 날짜 및 시간을 설정합니다.장치의 정확한 시간은 시스템에서 오류가 발생한 시간 또는 특정 규칙을 적용해야 하는 시간을 모니터링하는 데 도움이 되므로 관리자에게 중요합니다.이 문서에서는 RV315W VPN 라우터에서 시간 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

시간 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 관리 > 시간 설정을 선택합니다.System Time 페이지가 열립니다.

현재 시간이 현재 시스템 시간 필드에 표시됩니다.형식(년 - 월 - 일)(시간:분). 시스템에서 시간을 설정하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

· 동적으로 — 디바이스가 NTP(Network Time Protocol) 서버와 동기화되는 시스템 시간을 설정합니다.

· 수동 — 관리자가 디바이스에서 시간을 수동으로 설정합니다.

동적으로

NTP(Network Time Protocol) 서버는 네트워크의 디바이스에 대한 정확한 시간을 제공하는 자동 클럭에 대한 액세스 권한을 가진 서버입니다.NTP 서버를 사용하면 네트워크 전체의 시간을 동기화하여 여러 디바이스의 예약된 기능을 동시에 수행할 수 있습니다.

1단계. Dynamic(동적) 라디오 버튼을 클릭하여 시간 설정을 동적으로 구성합니다.

2단계. NTP Server 1 필드에 RV315W가 시간을 수신하는 NTP 서버의 도메인 이름을 입력합니다.

3단계. (선택 사항) 추가 NTP 서버를 구성하려면 NTP Server 2 필드에 다른 NTP 서버의 도메인 이름을 입력합니다.

4단계. 저장을 클릭하여 시간 설정을 저장합니다.

수동으로

1단계. 시간 설정을 수동으로 구성하려면 수동 라디오 버튼을 클릭합니다.

2단계. 연도 드롭다운 목록에서 연도를 선택합니다.

3단계. 월 드롭다운 목록에서 월을 선택합니다.

4단계. 일 드롭다운 목록에서 날짜를 선택합니다.

5단계. 시간 드롭다운 목록에서 시간을 선택합니다.

6단계. Minute 드롭다운 목록에서 분을 선택합니다.

7단계. 저장을 클릭하여 시간 설정을 저장합니다.