목표

User Management 페이지는 사용자를 생성하고 사용자의 비밀번호를 변경하는 데 사용됩니다.

RV315W 라우터의 사용자 관리 기능을 통해 사용자를 추가하는 방법에 대해 간략하게 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

사용자 관리 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 관리 > 사용자 관리를 선택합니다.User Management 페이지가 열립니다.

2단계. 사용자 이름 필드에 사용자 이름을 입력합니다.

3단계. 비밀번호 필드에 사용자의 비밀번호를 입력합니다.

참고:Password(비밀번호) 필드 오른쪽에 있는 측정기는 선택한 비밀번호의 강도를 나타냅니다.대문자, 소문자 및 기호를 조합하여 사용하면 가장 강력한 비밀번호 조합이 제공됩니다.

4단계. 비밀번호 확인 필드에 비밀번호를 다시 입력합니다.

5단계. Add(추가)를 클릭하여 Local User List(로컬 사용자 목록)에 프로파일을 배치합니다.확인 창이 나타납니다.

6단계. 확인을 클릭하여 작업을 완료합니다.

참고:Privilege(권한) 필드는 각 프로필과 연결된 계정 유형을 지정합니다.관리자 사용자 유형은 디바이스에 대한 모든 액세스 권한을 가지며 디바이스의 설정을 변경할 수 있습니다.일반 사용자는 디바이스에 대한 제한된 액세스 권한을 가지며, 디바이스 설정 대부분에 대한 읽기 전용 권한을 가집니다.일반 사용자는 여전히 프로필에 액세스할 수 있으며 언제든지 계정을 수정할 수 있습니다.

7단계. (선택 사항) 로컬 사용자를 삭제하려면 제거할 사용자 프로필의 Local User List(로컬 사용자 목록) 확인란을 선택한 다음 Delete(삭제)를 클릭합니다.확인 창이 나타납니다.

8단계. 확인을 클릭하여 작업을 완료합니다.

9단계. (선택 사항) 로컬 사용자의 비밀번호를 변경하려면 변경할 사용자 프로파일 비밀번호의 Local User List(로컬 사용자 목록) 확인란을 선택한 다음 Change Password(비밀번호 변경)를 클릭합니다.Change Password 창이 나타납니다.

10단계. 원하는 대로 비밀번호를 편집하고 저장을 누릅니다.