목표

사용자가 만든 비밀번호는 웹 구성 유틸리티를 입력하고 라우터의 설정을 관리하는 데 사용됩니다.비밀번호 복잡성은 비밀번호가 네트워크 액세스에 충분히 안전하도록 하는 데 사용됩니다.이 문서에서는 RV315W에서 비밀번호 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

비밀번호 복잡성 구성

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 관리 > 암호 복잡성을 선택합니다.비밀번호 복잡성 페이지가 열립니다.

2단계. Password Complexity Settings(비밀번호 복잡성 설정) 필드에서 Enable(활성화) 라디오 버튼을 클릭하여 복잡성 규칙을 활성화합니다.

시간 절약:비밀번호 복잡성 설정 필드에서 비활성화 라디오 버튼을 클릭하면 8단계로 건너뜁니다. 비밀번호 복잡성 설정을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

3단계. Minimal Password Length(최소 비밀번호 길이) 필드에 관리자가 비밀번호에 적용할 최소 비밀번호 길이를 입력합니다.

4단계. 비밀번호에 포함해야 할 최소 문자 클래스 수를 Minimal number of character classes 필드에 입력합니다.4가지 문자 클래스는 다음과 같습니다.

· 대문자 — 알파벳 문자는 대문자(A,B,C 등)입니다.

· 소문자 — 영문자는 소문자(a,b,c 등)입니다.

· 숫자 — 암호에 숫자 문자가 사용됩니다(1,2,3 등).

· 특수 — 특수 문자는 비밀번호에 사용됩니다(#,$.& 등).

5단계. (선택 사항) 새 비밀번호가 이전 비밀번호와 달라야 함을 확인하려면 새 비밀번호의 사용 라디오 버튼을 클릭하여 현재 한 필드와 달라야 합니다.

6단계. (선택 사항) 비밀번호에 만료 날짜를 지정하려면 Password Aging(비밀번호 에이징) 필드에서 Enable(활성화) 라디오 버튼을 클릭합니다.

7단계. Password Aging(비밀번호 에이징)이 활성화된 경우 Password Aging Time(비밀번호 에이징 시간) 필드에 비밀번호가 만료되기 전에 경과해야 하는 기간(일)을 입력합니다.기본값은 180일입니다.

8단계. Save(저장)를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.