목표

재부팅하거나 재설정하면 라우터가 꺼진 다음 다시 켜집니다.라우터의 일부 설정 컨피그레이션을 적용하려면 재부팅해야 할 수 있습니다.리부팅으로 인해 휘발성 메모리에 저장된 로그가 삭제됩니다.이 문서에서는 웹 구성 유틸리티를 통해 RV315W VPN 라우터에서 재부팅을 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV315W

소프트웨어 버전

•1.01.03

웹 구성 유틸리티를 통해 재부팅

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 시스템 관리 > 재부팅을 선택합니다.Reboot(재부팅) 페이지가 열립니다.

2단계. Reboot(재부팅) 버튼을 클릭하여 시스템을 재부팅합니다.경고 창이 나타납니다.

3단계. 확인을 클릭합니다.

참고:이 프로세스는 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.재부팅이 완료되면 Login 페이지가 열립니다.