목표

방화벽은 네트워크 외부에서 무단 액세스로부터 네트워크를 보호합니다.또한 네트워크 내의 사용자로부터 외부 네트워크에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.특정 날짜 및 시간 동안 방화벽을 적용하기 위해 방화벽 일정이 생성됩니다.

이 문서에서는 CVR100W VPN 라우터에서 방화벽 일정을 추가/수정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· CVR100W VPN 라우터

소프트웨어 버전

•1.0.1.19

일정 관리

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Firewall > Schedule Management를 선택합니다.Schedule Management 페이지가 열립니다.

2단계. 스케줄 테이블에서 행 추가를 클릭합니다.Add/Edit Schedules 페이지가 열립니다.

3단계. 스케줄명 필드에 스케줄명을 입력합니다.

4단계. Schedule Days 드롭다운 목록에서 옵션을 선택합니다.

· All Days(모든 일) - 매주 스케줄이 적용됩니다.이 옵션을 선택하면 특정 일 확인란이 흐리게 표시됩니다.

· 특정 일 — 일정이 지정된 요일에 적용됩니다.함수를 적용할 요일에 대한 확인란을 선택합니다.

5단계. Schedule Time 드롭다운 목록에서 옵션을 선택합니다.

· 종일 — 하루 종일 일정이 적용됩니다.이 옵션을 선택하면 시작 시간 및 종료 시간 필드가 흐리게 표시됩니다

· 특정 시간 — 스케줄은 지정된 시간에 적용됩니다.시작 시간 드롭다운 목록에서 스케줄을 시작할 시간을 선택하고 종료 시간 드롭다운 목록에서 기능을 종료할 시간을 선택합니다.

6단계. 저장을 클릭합니다.스케줄 관리 페이지가 열리고 스케줄 테이블이 업데이트됩니다.

7단계(선택 사항) 스케줄 테이블에서 스케줄 항목을 편집하려면 해당 항목의 확인란을 선택하고 편집을 누르고 필수 필드를 편집한 다음 저장을 누릅니다.

8단계. (선택 사항) 스케줄 테이블에서 스케줄 항목을 삭제하려면 의 확인란을 선택하고 삭제를 누른 다음 저장을 클릭합니다.