목표

IP(Internet Protocol)는 네트워크를 통해 트래픽을 전달하는 역할을 합니다.CVR100W는 IPv4 및 IPv6 IP 모드를 모두 사용합니다.이러한 프로토콜은 "손 흔들기" 보안 절차를 통해 연결을 확인하는 데 두 개의 엔드포인트가 필요하지 않으므로 빠르고 효율적입니다.또한 최상의 전달 방법을 사용하여 패킷을 전달합니다.이 문서에서는 CVR100W VPN 라우터에서 IP 모드를 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· CVR100W

소프트웨어 버전

•1.0.1.19

IP 모드

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Networking(네트워킹) > IP Mode(IP 모드)를 선택합니다.IP Mode 페이지가 열립니다.

2단계. IP Mode 드롭다운 목록에서 다음 중 하나를 선택합니다.

참고:IPv4는 인터넷에 연결된 각 디바이스에 주소를 제공하는 가장 오래되었지만 가장 일반적인 프로토콜 버전입니다.그러나 이러한 주소는 결국 고갈되어 IPv4를 성공하기 위해 IPv6가 생성되었고 결국 인터넷 프로토콜을 모두 업그레이드하게 됩니다.이 두 프로토콜은 매우 유사하며 아래의 모든 IP 모드 사양에 사용할 수 있습니다.

· LAN:IPv4, WAN:IPv4 — LAN 및 WAN 포트 모두 IPv4를 사용합니다.

· LAN:IPv6, WAN:IPv4 — LAN 포트는 IPv6를 사용하고 WAN 포트는 IPv4를 사용합니다.

· LAN:IPv6, WAN:IPv6 — LAN 및 WAN 포트 모두 IPv6를 사용합니다.

· LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4 — LAN 포트는 IPv4와 IPv6를 모두 사용하며 WAN 포트는 IPv4를 사용합니다. 한 포트의 IP 모드 모두 동시에 작동하지만 패킷 트래픽은 여전히 하나의 프로토콜만 사용합니다.

· LAN:IPv4+IPv6, WAN:IPv4+IPv6 — LAN 및 WAN 포트는 모두 IPv4 및 IPv6을 사용합니다. 한 포트의 IP 모드 모두 동시에 작동하지만 패킷 트래픽은 여전히 하나의 프로토콜만 사용합니다.

3단계. (선택 사항) LAN:IPv4, WAN:IPv4 IP 모드 외에 모든 모드의 경우 Show Static 6to4 DNS Entry 드롭다운 화살표를 사용할 수 있습니다.6to4는 사용자가 IPv4 WAN 네트워크를 통해 IPv6 LAN에서 IPv6 패킷을 전송할 수 있는 터널링 기능입니다.Show Static 6to4 DNS Entry 드롭다운 화살표를 클릭합니다.Static 6to4 DNS Entry 필드가 나타납니다.

4단계. Domain(도메인) 및 IP(IP) 필드에 5개 이하의 도메인-IP 매핑을 입력합니다.6to4 매핑은 도메인 이름이 IPv6 주소에 매핑되는 경우입니다.

9단계. 저장을 클릭합니다.

6단계. 정보 창이 나타납니다.

7단계. 확인을 클릭합니다.

주의: IP 모드를 변경하려면 디바이스에 새 기본 IP 주소가 할당됩니다.