목표

LAN(Local Area Network)은 가정 또는 소규모 비즈니스와 같은 영역으로 제한된 물리적으로 연결된 네트워크입니다.Connected Devices 페이지에서는 관리자가 네트워크의 흐름을 제어하고 오류가 발생할 경우 조치를 취할 수 있습니다.이 문서에서는 RV110W에서 사용 가능한 모든 LAN 호스트 목록을 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV110W

소프트웨어 버전

•1.2.0.9

사용 가능한 LAN 호스트 보기

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Status(상태) > Connected Devices(연결된 디바이스)를 선택합니다.Connected Devices 페이지가 열립니다.

2단계. Filter Interface Type Matches 드롭다운 목록에서 볼 인터페이스 유형을 선택합니다.다음과 같은 네 가지 유형의 인터페이스가 있습니다.

· 모두 — LAN에 연결된 모든 유형의 호스트를 표시합니다.

· 무선 — 무선을 통해 LAN에 연결된 호스트를 표시합니다.

· 와이어 — 와이어를 통해 LAN에 연결된 호스트를 표시합니다.

· WDS — WDS(Wireless Distribution System)를 통해 LAN에 연결된 호스트를 표시합니다.

IPv4 ARP 테이블은 호스트에 대한 다음 정보를 표시합니다.

· 이름 — LAN에 있는 호스트의 이름을 표시합니다.

· IP Address — 호스트에 할당된 IP 주소를 표시합니다.

· MAC Address — 호스트의 MAC 주소를 표시합니다.

· Type — 호스트의 연결 유형을 표시합니다.가능한 유형은 두 가지가 있습니다.

- Static — 호스트의 IP 주소가 호스트에 정적으로 할당되었습니다.

- 동적 — 호스트의 IP 주소가 DHCP를 통해 할당되었습니다.

· 고정 DHCP — 디바이스의 IP가 고정 DHCP를 통해 할당되는지 여부를 표시합니다.고정 IP 주소가 있는 디바이스는 동일한 IP 주소를 유지합니다.

· Interface Type — 호스트에서 사용하는 인터페이스 유형(무선, 유선 또는 WDS)을 표시합니다.