목표

VPN(Virtual Private Network)은 인터넷 터널 연결을 통해 두 원격 네트워크 간의 연결을 제공하는 네트워크입니다.VPN 터널은 데이터를 캡슐화하고 데이터를 대상으로 전송한 다음 수신자에 대한 데이터를 캡슐화합니다.VPN Client Connection Status 페이지에는 라우터에 구성된 VPN 클라이언트와 연결 상태가 표시됩니다.이 문서에서는 RV110W에서 VPN 터널 클라이언트의 상태를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· RV110W

소프트웨어 버전

•1.2.0.9

VPN 클라이언트 연결 상태

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Status(상태) > VPN Status(VPN 상태)를 선택합니다.VPN Status(VPN 상태)가 열립니다.

VPN User Connection Status Table(VPN 사용자 연결 상태 테이블)에 다음 정보가 표시됩니다.

· 사용자 이름 — VPN 터널의 사용자 이름을 표시합니다.

· 원격 IP — VPN 터널의 원격 IP 주소를 표시합니다.

· 상태 — VPN 클라이언트의 현재 상태를 표시합니다.두 가지 상태가 있습니다.

- Online — VPN 터널이 설정되었으며 연결이 있음을 나타냅니다.

- Offline(오프라인) - VPN 터널이 연결되지 않았거나 연결에 실패했음을 나타냅니다.

· Start Time - VPN 사용자가 연결을 시작한 시간을 표시합니다.

· End Time — VPN 사용자가 연결을 종료한 시간을 표시합니다.

· Duration — VPN 사용자가 터널을 사용한 시간(초)을 표시합니다.

· Protocol — 사용자가 VPN 터널과의 연결을 설정하는 데 사용한 프로토콜을 표시합니다.QuickVPN 및 PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)의 두 가지 옵션이 있습니다.

2단계. (선택 사항) VPN 터널에서 사용자를 분리하려면 Disconnect(연결 끊기)를 클릭합니다.