목표

Port Statistics(포트 통계) 페이지에는 문제 해결 시 도움이 될 수 있는 다양한 중요한 포트 정보가 표시되며, 이를 통해 네트워크에서 오류가 발생한 위치와 오류를 확인할 수 있습니다.Port Statistics(포트 통계) 페이지는 데이터를 수집하고 각 포트에서 작업의 양을 확인하는 데에도 유용합니다.이 문서에서는 CVR100W VPN 라우터의 포트 통계를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

· CVR100W VPN 라우터

소프트웨어 버전

•1.0.1.19

포트 통계

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 상태 > 포트 통계를 선택합니다.Port Statistics 페이지가 열립니다.

2단계. Refresh Rate(새로 고침 빈도) 드롭다운 목록에서 디바이스가 페이지를 새로 고칠 때까지 기다리는 시간을 선택합니다.가능한 값은 No Refresh, 15초, 30초 및 60초입니다.

3단계. (선택 사항) 데이터를 바이트 대신 킬로바이트로 표시하려면 단순화된 통계 데이터 표시 확인란을 선택합니다.

Port Statistics 테이블에 표시되는 데이터는 다음과 같습니다.

· Interface — 인터페이스의 이름입니다.

· 패킷 — 전송 및 수신된 패킷 수입니다.

· Byte — 전송 및 수신된 바이트 수입니다.

· 오류 — 전송 및 수신된 패킷 오류 수입니다.

· Dropped — 삭제된 패킷 수입니다.

· 멀티캐스트 — 전송된 멀티캐스트 패킷 수입니다.멀티캐스트는 정보 패킷이 하나의 소스에서 특정 여러 대상으로 동시에 전송되는 경우입니다.

· 충돌 — 이 포트에서 신호 충돌 수입니다.둘 이상의 디바이스가 동시에 동일한 네트워크 세그먼트에 패킷을 전송하려고 시도할 때 충돌이 발생합니다.이로 인해 시스템의 중단과 네트워크 비효율성이 발생합니다.

4단계. (선택 사항) 기록된 모든 통계를 지우려면 Clear Counters를 클릭합니다.

5단계. Save(저장)를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.